الهدف

تسمح إعادة توجيه المنفذ للمسؤول بتحديد جهاز الكمبيوتر الموجود في شبكة المنطقة المحلية (LAN) الذي يجب أن تعمل حزم البيانات عليه استنادا إلى المنفذ الذي يتم إستخدامه للاتصال. قد يحتاج المسؤول إلى إعادة توجيه المنفذ لأن ترجمة عنوان الشبكة (NAT) تسمح بإخفاء العديد من أجهزة الكمبيوتر خلف الموجه. الهدف من هذا المقال هو شرح كيفية رؤية إعدادات إعادة توجيه المنفذ على SPA8000.

الجهاز القابل للتطبيق

- SPA8000

إصدار البرامج

- 6.1.12

إعدادات إعادة توجيه المنفذ

الخطوة 1. سجل الدخول إلى أداة تكوين الويب المساعدة كمسؤول واختر متقدم > الشبكة > التطبيق. يتم فتح صفحة التطبيق:

يمكن عرض إعدادات إعادة توجيه المنفذ التالية على صفحة التطبيق وتحت منطقة إعدادات إعادة توجيه المنفذ:

ملاحظة: يشير منفذ البدء/النهاية في النطاق المستخدم لهذا الجهاز إلى أن المنافذ التي تأتي ضمن هذا النطاق تستخدم البروتوكول المقابل لنقل البيانات واستقبالها.

- enable — يمثل ما إذا كانت خدمة إعادة توجيه المنفذ ممكنة أم لا. نعم يشير إلى تمكين الخدمة و لا يشير إلى تعطيل الخدمة.

- اسم الخدمة — يمثل اسم الخدمة التي استخدمها المنفذ لإعادة توجيه البيانات.

- منفذ البدء — يمثل المنفذ الأول في النطاق المستخدم لهذا الجهاز.

- نهاية ميناء — يمثل آخر ميناء في المدى يستعمل ل هذا أداة.

- بروتوكول — يمثل أي بروتوكول يستخدم نطاق المنفذ المطابق لإرسال البيانات واستقبالها. الخيارات هي TCP، UDP، وكلا الخيارين.

- TCP — يتم إستخدام بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP) لإدارة تعقب البيانات بكفاءة من خلال الإنترنت من خلال تقسيم الحزم في وحدات مختلفة.يوفر بروتوكول TCP تسليم البيانات بشكل موثوق به إلى المستخدم النهائي.

- UDP — يتم إستخدام بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP) لإدارة تعقب البيانات بكفاءة عبر الإنترنت دون تقسيم البيانات في الحزم. لا يضمن UDP وصول الحزمة الكامل إلى المستخدم النهائي.

- يتم إستخدام كلا البروتوكولين UDP و TCP.

- عنوان IP للخادم — يعرض عنوان LAN للجهاز الذي يتم توصيله بالمنفذ الذي يقوم بإعادة توجيه البيانات واستقبالها.