الهدف

يتم إستخدام مواصفات نغمة الانتظار الخاصة بالرنين والمكالمات للتعرف على نغمة رنين معينة أو رقم مطلوب لإجراء مكالمة عبر الهاتف. يعتمد تكوين مواصفات مواصفات نغمة الانتظار والحلقة على شكل موج الحلقة، وجهد الحلقة وتردد الحلقة. تستخدم هذه الميزة لتخصيص إعدادات مختلفة لنغمة الشبكة والمكالمات على هاتف مهايئ SPA8000. يوضح هذا المستند إجراءات تكوين مواصفات نغمة الانتظار والحلقة الدائرية على SPA8000.

الجهاز القابل للتطبيق

- SPA8000

إصدار البرامج

- 6.1.12

إعدادات نغمة الانتظار والترتيب

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب كمسؤول واختر تسجيل دخول المسؤول > متقدم > الصوت > الإقليمي. يتم فتح الصفحة الإقليمية:

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة Ring WaveForm، أختر نوع نموذج موجي للإشارة الرنين.

- Sinusoidal — شكل موجي حلقي الشكل هو جنسي.

- شبه منحرف — شكل موجي حلقي الشكل هو شبه منحرف. شكل موجي حلقي شبه منحرف أسهل في التوليد من شكل موجي حلقي جنوبي.

الخطوة 3. في حقل تردد الحلقة، أدخل القيمة المرغوبة لتواتر الحلقة لكي تكون. القيمة بالهرتز ولها نطاق صالح من 10 إلى 100 هرتز. يتم تعيينها على 20 بشكل افتراضي.

الخطوة 4. في حقل جهد الحلقة، أدخل القيمة بين النطاق الصحيح 60-90 فولت. يتم تعيينها على 85 بشكل افتراضي.

الخطوة 5. أدخل تردد نغمة انتظار المكالمة (CWT) كنص ترددي لنغمة انتظار المكالمة. البرنامج النصي للتردد هو تسلسل للترددات والمستويات المقابلة لها. يتم تعيينها على 440@-10 بشكل افتراضي. جميع الفرق CWT المميزة مبنية على هذه النبرة.

الخطوة 6. أختر نعم أو لا من القائمة المنسدلة "الحلقة المتزامنة" لمزامنة درجات الرنين. يتم تعيينها ك "لا" بشكل افتراضي.

الخطوة 7. انقر فوق إرسال جميع التغييرات لحفظ التكوين.