الهدف

إعادة ضبط المصنع هي إعادة ضبط للجهاز بالكامل على إعدادات المصنع الافتراضية. كما أنها تقوم باستبعاد جميع التكوينات المخصصة. ويكون هذا الإجراء مفيدا عندما تريد إزالة جميع التكوينات المخزنة على جهاز ما أو أستكشاف الأخطاء وإصلاحها أو بدء التشغيل باستخدام جهاز مثل الجهاز الجديد. الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) هي إستجابة صوتية يتم تنشيطها على SPA8000 لتكوين إعدادات معينة مرغوبة من قبل المستخدم. IVR هو بديل لواجهة مستخدم رسومات الويب (GUI). الهدف من هذا المستند هو إعادة ضبط محول SPA8000 على إعدادات المصنع الافتراضية باستخدام نظام IVR.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- SPA8000 | 6.1.12 (تنزيل الأحدث)

إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية عبر IVR

الخطوة 1. قم بتوصيل هاتف تناظري بأحد خطوط الصوت الثمانية المتاحة على SPA8000.

الخطوة 2. يمكنك الوصول إلى بطاقة IVR من خلال الضغط على مفتاح النجمة أربع مرات (أي. ****) على لوحة الهاتف التناظري. يتم بدء تشغيل IVR وتسمع المطالبة الصوتية وإعطاء التعليمات.

الخطوة 3. اضغط الرموز المناسبة على لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف التناظري للتنقل عبر IVR.

- اضغط على 73738 (R-E-S-E-T)# لإجراء إعادة ضبط كامل للوحدة إلى إعدادات إعدادات إعدادات المصنع الافتراضية. سيتم إعادة تعيين كلمة مرور حساب Admin إلى الإعداد الافتراضي للفراغ.

- اضغط على 87778# لإعادة ضبط الوحدة إلى الإعدادات الافتراضية أثناء شحنها من مزود الخدمة. سيقوم هذا الرمز بإعادة تعيين كلمة مرور حساب المستخدم إلى القيمة الافتراضية للفراغ.

الخطوة 4. بعد إدخال الرمز إلى IVR، اضغط على 1 عبر الهاتف لتأكيد العملية، وإلا اضغط * لإلغاء العملية. عندما يتم الضغط على 1، ستسمع "الخيار ناجح". أغلق الهاتف وسيعاد تشغيل مهايئ هاتف SPA8000 وستتم إعادة ضبط جميع الإعدادات على إعداداتها الافتراضية.

ملاحظة: بشكل افتراضي، لا يحتوي كل من حساب المستخدم وحساب المسؤول على كلمات مرور عند الوصول إلى SPA8000 عبر الأداة المساعدة لتكوين الويب.