الهدف

ترجمة عنوان الشبكة (NAT) يترجم عنوان خاص على شبكة المنطقة المحلية (LAN) إلى عنوان IP عام (WAN)، ويترجم عنوان IP عام (WAN) إلى عنوان IP خاص لشبكة LAN. يوضح هذا المقال كيفية حجز مجموعة من المنافذ على SPA8000. عينت المدى من ميناء، أي يكون عينت كمحجوز ميناء، أن لا يستعمل لشبكة عنوان ترجمة (nat).

ملاحظة: إذا تم تعيين إعادة توجيه المنفذ على منفذ محجوز، فسيتم إلغاء إعادة توجيه المنفذ لذلك المنفذ المحدد.

الجهاز القابل للتطبيق

- SPA8000

إصدار البرامج

- 6.1.12

نطاق المنافذ المحجوزة للنظام

الخطوة 1. سجل الدخول إلى أداة تكوين الويب المساعدة كمسؤول واختر متقدم > الشبكة > التطبيق. يتم فتح صفحة التطبيق:

الخطوة 2. تحت النظام يحجز ميناء مدى منطقة يدخل البداية ميناء في البداية ميناء مجال. هذا يبدأ ميناء من ال محجوز ميناء مدى. يحدد نطاق المنفذ هذا منافذ TCP/UDP المستخدمة من قبل التطبيقات التي تعمل على مهايئ الهاتف.

ملاحظة: منفذ البدء الافتراضي هو 50000.

الخطوة 3. من عدد المنافذ المنسدلة المحجوزة أختر عدد المنافذ التي سيتم الاحتفاظ بها. هذا يعطي إجمالي عدد المنافذ محجوزة. يتم حجز المنافذ لتوفير خدمات معينة للمضيف.

ملاحظة: القيمة الافتراضية لعدد المنافذ المحجوزة هي 256.

الخطوة 4. انقر فوق إرسال جميع التغييرات لحفظ التكوين.