الهدف

يلخص هذا وثيقة الإجراء أن يغير مختلف nat عملية إعداد على ال SPA8000 أداة.

الجهاز القابل للتطبيق

- مهايئ هاتف SPA8000

الإجراء بالتفصيل

إعدادات NAT على SPA8000

الخطوة 1. انقر فوق تسجيل دخول المسؤول في الأداة المساعدة لتكوين الهاتف لزيادة عدد الصفحات والإعدادات التي يمكنك تغييرها.

الخطوة 2. انقر متقدم في الزاوية العليا اليمنى من الصفحة.

الخطوة 3. أختر الصوت > L1. يرشدك هذا إلى صفحة إعدادات L1.

الخطوة 4. في صفحة L1 انزلق لأسفل إلى معلمة إعدادات NAT.

الخطوة 5. تمكين تعيين NAT — يتم تمكين هذا الخيار لاستخدام عناوين IP التي تم تعيينها خارجيا ومنافذ SIP/RTP في رسائل SIP. حدد نعم لتمكين المعلمة أو حدد لا لتعطيلها. لا يتم تحديده بشكل افتراضي.

الخطوة 6. nat إبقاء حي enable — مكنت هذا خيار أن يرسل ال يشكل nat إبقاء رسالة بشكل دوري.  حدد نعم لتمكين المعلمة أو حدد لا لتعطيلها. لا يتم تحديده بشكل افتراضي.

الخطوة 7. NAT Keep Live MSG — في هذه المعلمة أدخل رسالة Keep Alive التي يجب إرسالها بشكل دوري للحفاظ على تعيين NAT الحالي. يتم تعيينها على $NOTIFY بشكل افتراضي والذي سيقوم بإرسال رسالة NOTIFY.

الخطوة 8. nat Keep Alive Dest — يعين هذا معلم غاية أن يتلقى NAT إبقاء رسالة حيا. تم تعيينها كوكيل $proxy بشكل افتراضي والذي سيقوم بإرسال الرسائل إلى الوكيل الحالي أو الصادر.

الخطوة 9. انقر فوق إرسال جميع التغييرات.