الهدف

تساعد معلومات المشترك على عرض معلومات المتصل عندما يتم طلب المكالمات الصادرة، كما تساعد على تحسين أمان الخط لأن المسؤول قادر على تكوين المصادقة لمنع الهجمات. يشرح هذا المقال كيفية تكوين معلومات المشترك على مهايئ هاتف SPA8000.

الجهاز القابل للتطبيق

- SPA8000

إصدار البرامج

- 6.1.12

تكوين معلومات المشترك

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب كمسؤول واختر متقدم > الصوت > L1-L8. يتم فتح صفحة السطر:

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة تمكين السطر أختر نعم لتمكين سطر الخدمة.

الخطوة 3. قم بالتمرير لأسفل إلى منطقة معلومات المشترك.

الخطوة 4. أدخل الاسم الذي تريد عرضه كمعرف المتصل في حقل اسم العرض.

الخطوة 5. أدخل رقما ترغب في تعيينه كرقم ملحق لتعريف هذا السطر في حقل معرف المستخدم.

الخطوة 6. أدخل كلمة مرور تريد تعيينها لهذا السطر في حقل كلمة المرور.

الخطوة 7. أختر ما إذا كنت ترغب في مصادقة المستخدم من القائمة المنسدلة لمعرف مصادقة المستخدم. أختر نعم لاستخدام معرف المصادقة وكلمة المرور لمصادقة SIP.

الخطوة 8. أدخل معرف مصادقة SIP الذي تريد تعيينه على هذا السطر في حقل معرف المصادقة.

الخطوة 9. أدخل الشهادة الصغيرة التي ترغب في تعيينها للخط الخاص بهذا المشترك في حقل الشهادة الصغيرة.

الخطوة 10. أدخل المفتاح الخاص الذي يتم إستخدامه لإنشاء مكالمة آمنة في حقل مفتاح SRTP الخاص. يتم إستخدام مفتاح بروتوكول الوقت الفعلي الآمن (SRTP) للحفاظ على الاتصال بين الجهاز والمعلومات الخارجية الآمنة وغير المكشوفة.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في إنشاء شهادة Mini جديدة ومفتاح جديد، فيرجى النقر هنا واتباع الخطوة المذكورة.

الخطوة 11. انقر على إرسال كل التغييرات لحفظ الإعدادات.