الهدف

عنوان IP الثابت هو عنوان تم تعيينه لمستخدم بواسطة موفر خدمة الإنترنت ليكون العنوان الدائم للاتصال بالإنترنت. تتسم عناوين بروتوكول الإنترنت الثابتة بقدر أكبر من الموثوقية لبروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP) والموثوقية التامة لاستضافة موقع ألعاب على الويب أو ممارسة ألعاب عبر الإنترنت واستخدام الشبكة الخاصة الظاهرية للوصول الآمن إلى الملفات من كمبيوتر شبكة الشركة وما إلى ذلك. مع عناوين IP الثابتة، يجب ألا تشارك IP مع شركة أخرى التي ترسل الكثير من البريد العشوائي، مما قد يجعل عنوان IP الخاص بها مدرجا في القائمة السوداء. في المقابل، يمكن أن يصبح عنوان IP ساكن إستاتيكي مخاطر أمان، لأن العنوان هو نفسه دائما. تكون بروتوكولات الإنترنت الثابتة أكثر سهولة لتعقب شركات جمع البيانات. عنونة IP الثابتة أقل تكلفة من عنونة IP الديناميكية. يكون تكوين عنوان IP واحد أكثر سهولة لأنه يوفر عنوان IP واحدا معروفا للوصول إليه، بينما يزيد عنوان IP الديناميكي من صعوبة تحديد موقع تكوين الجهاز والحصول على الوصول إليه. الشبكة الواسعة (WAN) هي شبكة تتكون من شبكات متعددة أصغر. شبكة WAN الأكثر شهرة هي الإنترنت. للوصول إلى الإنترنت، يتم إستخدام مؤسسات تسمى موفري خدمة الإنترنت (ISPs). يشرح هذا المقال كيفية تكوين IP الثابت من WAN على SPA8000.

الجهاز القابل للتطبيق

- SPA8000

إصدار البرامج

- 6.1.12

تشكيل ساكن إستاتيكي ip

يمكن تنفيذ تكوين IP الثابت بطريقتين. الأول من خلال إستخدام الأداة المساعدة لتكوين الويب. الطريقة الأخرى للتكوين الذي سيتم إجراؤه هي من خلال هاتف تناظري وواجهة الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR). ويرد أدناه شرح لهاتين الطريقتين.

تشكيل ساكن إستاتيكي ip من خلال الأداة المساعدة لتكوين الويب

الخطوة 1. سجل الدخول إلى أداة تكوين الويب المساعدة كمسؤول واختر متقدم > الشبكة > حالة شبكة WAN. تظهر صفحة حالة شبكة WAN:

الخطوة 2. أخترت ساكن إستاتيكي ل ال WAN من التوصيل نوع قائمة ميلان إلى جانب.

الخطوة 3. دخلت العنوان مرغوب ساكن إستاتيكي ل ال WAN في الساكن إستاتيكي مجال. يعمل عنوان IP هذا كعنوان دائم لمنفذ WAN الخاص بالجهاز. لا يتغير عنوان IP ثابت.

الخطوة 4. أدخل قناع الشبكة الفرعية في حقل NetMask. يحدد قناع الشبكة الفرعية أي جزء من IP هو عنوان الشبكة وأي جزء هو عنوان المضيف.

الخطوة 5. دخلت العنوان من البوابة في البوابة مجال. تتيح البوابة الاتصال بين محول الهاتف والشبكة المحددة.

الخطوة 6. انقر فوق إرسال جميع التغييرات لحفظ التكوين.

تشكيل ساكن إستاتيكي ip من خلال هاتف تناظري و IVR

الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) هي طريقة لتغيير التكوين على SPA8000 عندما لا يكون لديك حق الوصول إلى جهاز كمبيوتر للوصول إلى تكوين الويب.

الخطوة 1. توصيل هاتف تناظري بأحد منافذ الهاتف على SPA8000.

الخطوة 2. اضغط ****، في لوحة المفاتيح للهاتف. سيعمل هذا على توصيل واجهة الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) وبدء تشغيلها في الهاتف.

الخطوة 3. اضغط 101# في لوحة مفاتيح الهاتف، سيقوم هذا الخيار بتوجيهك إلى إعدادات اتصال الإنترنت.

الخطوة 4. دخلت 1# في المفتاح من الهاتف، أي يرادف ال ساكن إستاتيكي خيار.

الخطوة 5. أدخل 1 في لوحة المفاتيح للهاتف لحفظ هذا الخيار.

الخطوة 6. اضغط 11# في لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف، سيقوم هذا الخيار بتوجيهك إلى IP الثابت.

الخطوة 7. أدخل عنوان IP الذي تريد تعيينه على الجهاز باستخدام لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف.

ملاحظة: أستخدم بداية (*) بدلا من نقطة (.) للأرقام العشرية. على سبيل المثال: (192*168*0*1).

الخطوة 8. أدخل 1 في لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف لحفظ هذا الخيار.

الخطوة 9. اضغط 121# في لوحة مفاتيح الهاتف، سيقوم هذا الخيار بتوجيهك إلى خيار قناع الشبكة.

الخطوة 10. أدخل قناع الشبكة الذي ترغب في تعيينه على الجهاز باستخدام لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف.

ملاحظة: أستخدم بداية (*) بدلا من نقطة (.) للأرقام العشرية. على سبيل المثال: (255*255*255*255).

الخطوة 11. أدخل 1 في لوحة المفاتيح للهاتف لحفظ هذا الخيار.

الخطوة 12. اضغط 131# في لوحة مفاتيح الهاتف، سيقوم هذا الخيار بتوجيهك إلى خيار البوابة.

الخطوة 13. أدخل البوابة التي ترغب في تعيينها للجهاز باستخدام لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف.

ملاحظة: أستخدم بداية (*) بدلا من نقطة (.) للأرقام العشرية. على سبيل المثال: (192*168*0*15).

الخطوة 14. أدخل 1 في لوحة المفاتيح للهاتف لحفظ هذا الخيار.