الهدف

تساعد ميزة ترجمة عنوان الشبكة (NAT) في الترجمة بين عناوين IP الخاصة الداخلية وعناوين IP العامة الخارجية. يخفي NAT أيضا عنوان IP الأصلي للمضيف، أي يضيف أمن. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد NAT على الحفاظ على عناوين IP العامة للمؤسسة. الغرض من هذا المستند هو شرح كيفية تكوين NAT على مهايئ هاتف SPA8000.

الجهاز القابل للتطبيق

- مهايئ هاتف تناظري من SPA8000

إصدار البرامج

- 6.1.12

تشكيل من nat عملية إعداد

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب المساعدة كمسؤول واختر خيارات متقدمة > الصوت > L1-L8. يتم فتح صفحة السطر:

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة تمكين السطر أختر نعم لتمكين الخط لتكوينات إعداد NAT.

الخطوة 3. أخترت نعم من nat يخطط يمكن قائمة منسدلة أن يستعمل من خارجي يخطط عنوان و SIP/RTP ميناء في SIP رسالة. القيمة الافتراضية هي no.

الخطوة 4. أخترت نعم من nat إبقاء حي enable قائمة ميلان إلى جانب أن يحفظ ال يشكل nat عملية إعداد إبقاء رسالة نشط. رسالة الاحتفاظ بقيد الحياة هي رسالة يتم تسليمها من جهاز تمنع قطع الارتباط بين جهازي اتصال. القيمة الافتراضية هي no.

الخطوة 5. في حقل NAT Keep Live MSG، أدخل رسالة Keep Alive التي يجب إرسالها بشكل دوري للحفاظ على تعيين NAT الحالي. إذا كانت قيمة هذا الحقل $NOTIFY، يتم إرسال رسالة إعلام. إذا كانت القيمة $REGISTER، يتم إرسال رسالة تسجيل بدون جهة اتصال. القيمة الافتراضية هي $NOTIFY.

الخطوة 6. في حقل NAT Keep Alive Dest، أدخل الوجهة التي ينبغي أن تستلم رسائل NAT Keep Live. إذا كانت القيمة $Proxy، فسيتم إرسال رسائل NAT "الاحتفاظ" قيد التشغيل إلى خادم الوكيل الحالي أو خادم الوكيل الصادر. القيمة الافتراضية هي $proxy.

الخطوة 7. انقر على إرسال كل التغييرات لحفظ الإعدادات.