الهدف

يدعم SPA8000 جودة تكوين الخدمة من خلال بروتوكولات SIP (بروتوكول بدء جلسة العمل) و RTP (بروتوكول الوقت الفعلي). يمكن تعيين وحدة بت فئة الخدمة (CoS) والخدمات المتنوعة (DiffServ) من خلال إعداد الشبكة. يتم إستخدام فئة الخدمة (CoS) لتحديد قيمة أولوية تتراوح بين 0 و 7 شاملة يمكن إستخدامها بواسطة جودة الخدمة (QoS) للتمييز بين حركة مرور الحزم التي يتم إرسالها بواسطة المستخدم. DiffServ هو بروتوكول جودة الخدمة (QoS) المستخدم لإدارة تخصيص عرض النطاق الترددي لاتصالات وسائط الإنترنت. يتم تمثيل قيمة DiffServ بتنسيق سداسي عشر، والذي يتم إنشاؤه بواسطة المستخدم استنادا إلى معيار RFC2474. كما تتحكم DiffServ في حركة المرور التي لها أولويات استنادا إلى نوع الخدمات (ToS). ويتم إستخدام ToS لتحديد أولوية الحزم في حركة مرور الشبكة. يتم إستخدام إعداد الشبكة لتكوين المخزن المؤقت للخط، وقيم SIP و RTP CoS والمعلمات الأخرى كما هو مطلوب ل SPA8000. يوضح هذا المستند إجراءات تغيير إعدادات الشبكة المختلفة على مهايئ الهاتف التناظري SPA8000.

الجهاز القابل للتطبيق

- SPA8000

إصدار البرامج

- 6.1.12

تكوين إعدادات الشبكة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب المساعدة كمسؤول واختر خيارات متقدمة > الصوت > L1- L8. تفتح صفحة السطر:

الخطوة 2. في صفحة السطر، قم بالتمرير إلى أسفل إلى قسم إعدادات الشبكة.

الخطوة 3. أدخل قيمة ToS/DiffServ في حقل قيمة SIP ToS/DiffServ. يقوم ToS/DiffServ بتصنيف حزم IP ل UDP التي تحمل رسالة SIP. يتم إستخدام نوع حقل الخدمة في رأس IP لتعيين الأولوية للحزم. ويتم تعيينها على 0x68 بشكل افتراضي.

الخطوة 4. أدخل قيمة CoS لرسائل SIP في حقل قيمة SIP CoS. يقوم هذا بتعيين قيم CoS لحزم SIP. الأولوية العليا لها الأولوية القصوى. ويتم تعيينها على أنها 3 بشكل افتراضي في حقل قيمة SIP CoS. نطاق SIP CoS Vale هو [0-7].

الخطوة 5. أدخل قيمة TOS/DiffServ في حقل قيمة RTP ToS/DiffServ. يقوم ToS/DiffServ بتصنيف حزم IP ل UDP التي تحمل بيانات RTP. يتم تعيينها على 0xb8 عن طريق الصعق.

الخطوة 6. أدخل قيمة CoS لبيانات RTP في حقل قيمة RTP CoS. يقوم هذا بتعيين قيم CoS لحزم RTP. يتم تعيينها على 6 بشكل افتراضي. نطاق قيمة RTP CoS هو [0 -7].

الخطوة 7. من القائمة المنسدلة مستوى رجفان الشبكة، أختر خيارا. يحدد مستوى رجفان الشبكة كيفية ضبط حجم المخزن المؤقت للرجفان بواسطة هاتف IP الخاص ب Linksys. يتحكم هذا الإعداد في معدل تعديل حجم المخزن المؤقت للرجفان للوصول إلى الحد الأدنى. الحد الأدنى لحجم المخزن المؤقت للرجفان هو 30 مللي ثانية. قيمة حجم المخزن المؤقت لرجفان البداية أكبر لمستويات الرجفان الأعلى.

- منخفض — يوفر هذا المستوى معدل منخفض يتم تعديل حجم مخزن الرجفان المؤقت إليه للوصول إلى الحد الأدنى.

- متوسط — يوفر هذا المستوى معدل متوسط يتم عنده ضبط حجم مخزن الرجفان المؤقت للوصول إلى الحد الأدنى.

- عالي — يوفر هذا المستوى معدل مرتفع يتم تعديل حجم مخزن الرجفان المؤقت إليه للوصول إلى الحد الأدنى.

- مرتفع جدا — يوفر هذا المستوى معدل مرتفع جدا يتم تعديل حجم المخزن المؤقت للرجفان للوصول إلى الحد الأدنى.

- مرتفع للغاية — يوفر هذا المستوى معدل مرتفع للغاية يتم تعديل حجم المخزن المؤقت للرجفان للوصول إلى الحد الأدنى.

الخطوة 8. من القائمة المنسدلة ضبط المخزن المؤقت للرجفان، أختر خيارا. تتحكم معايرة المخزن المؤقت للرجفان في كيفية ضبط المخزن المؤقت للرجفان. يتم ضبط المخزن المؤقت للرجفان لإعطاء الإتجاه الخاص بكيفية حركة حجم المخزن المؤقت للرجفان.

- لأعلى ولأسفل — يسمح هذا الخيار لمخزن الرجفان المؤقت بالتحرك لأعلى ولأسفل.

- لأعلى فقط — يسمح هذا الخيار لمخزن الرجفان المؤقت بالتحرك لأعلى فقط.

- للأسفل فقط — يسمح هذا الخيار لمخزن الرجفان المؤقت بالتحرك لأسفل فقط.

- تعطيل — يقوم هذا الخيار بتعطيل ضبط المخزن المؤقت للرجفان. لا يوجد تحكم على كيفية ضبط المخزن المؤقت للرجفان.

الخطوة 9. انقر فوق إرسال جميع التغييرات.