الهدف

تتيح ميزة "خادم الصوت المتدفق" (SAS) للمستخدم إمكانية توصيل مصدر صوت بأحد منافذ FXS في SPA8000 واستخدامه كجهاز مصدر صوت دفق. عند إستدعاء الخط الذي تم تكوينه كمحرك أقراص SAS، يستجيب SPA8000 للمكالمة تلقائيا ويبدأ في دفق الصوت إلى جهة الاتصال طالما كان منفذ FXS غير متصل. يشرح هذا المستند كيفية تكوين خادم صوت دفق على مهايئ الهاتف التناظري SPA8000.

الجهاز القابل للتطبيق

· هاتف مهايئ هاتف SPA8000

إصدار البرامج

•6.1.12

تهيئة محركات أقراص SAS

الخطوة 1. توصيل مهايئ RJ-11 بين المضيف (مصدر موسيقى) ومنفذ FXS من SPA8000.

الخطوة 2. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب المساعدة كمسؤول واختر، خيارات متقدمة > الصوت > L1-L8. يتم فتح صفحة السطر:

الخطوة 3. في صفحة السطر، قم بالتمرير إلى خادم Streaming Audio (SAS).

الخطوة 4. من القائمة المنسدلة تمكين SAS، أختر نعم لتمكين هذا السطر من خادم الصوت المتدفق. إذا تم تمكين هذا الخيار، لا يمكن إستخدام البند للمكالمات الصادرة.

الخطوة 5. في الحقل SAS DLG Refresh InterVL، أدخل الفاصل الزمني الذي يرسل فيه خادم الصوت المتدفق رسائل تحديث جلسة العمل لتحديد ما إذا كان الاتصال بالمتصل لا يزال نشطا. يمكن أن تتراوح هذه القيمة من 0 إلى 255 ثانية. إذا كان 0، يتم تعطيل تحديث جلسة العمل.

الخطوة 6. في حقل مصدر RTP ((بروتوكول الوقت الفعلي) الوارد إلى SAS، أدخل اسم المجال المؤهل بالكامل (FQDN) أو عنوان IP الخاص بمصدر بيانات RTP في حقل مصدر بيانات RTP الوارد إلى SAS. يتم إستخدام هذه القيمة من قبل سطر SAS في SDP (بروتوكول عرض جلسة العمل) الخاص باستجابته لعام 2000 لرسالة دعوة واردة من عميل.

الخطوة 7. انقر على إرسال كل التغييرات لحفظ الإعدادات.