الهدف

لترقية البرنامج الثابت يجب تنزيل برنامج تنفيذي محدد من الإنترنت وتنفيذه. يمكن أن تكون ترقية أجهزتك مفيدة جدا. يمكن لعمليات ترقية البرامج الثابتة إصلاح أخطاء البرامج وتحسين الميزات وإطالة فترة عمل الجهاز. يمكن أن تفيد هذه التحسينات الأداء الكلي للجهاز. عند تطبيق ترقية البرنامج الثابت، تتوقف إتصالات SPA مؤقتا. يشرح هذا المستند كيفية ترقية ميزات البرنامج الثابت والبرامج الثابتة على SPA8000.

الجهاز القابل للتطبيق

- SPA8000

عنوان URL لتنزيل البرامج

SPA8000

انتقل إلى صفحة الويب الخاصة ب Cisco وقم بتنزيل أحدث إصدار من البرامج الثابتة، المتوفرة في الارتباط. الملف هو امتداد .zip. فك ضغط الملف باستخدام برنامج فك ضغط الملف.

ترقية البرامج الثابتة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب المساعدة كمسؤول واختر متقدم > الصوت > الإمداد. يتم فتح صفحة الإمداد:

الخطوة 2. في صفحة الإمداد، قم بالتمرير إلى قسم ترقية البرامج الثابتة.

تحت منطقة ترقية البرنامج الثابت:

الخطوة 3. أختر نعم في القائمة المنسدلة تمكين الترقية لترقية عمليات البرامج الثابتة بشكل مستقل عن إجراءات إعادة المزامنة.

الخطوة 4. أدخل الوقت في حقل "تأخير إعادة محاولة الترقية" لخطأ الترقية في محاولة ترقية البرامج الثابتة التالية في حالة حدوث خطأ. الوقت الذي تم إدخاله بالثواني وتم ضبطه على 3600 ثانية بشكل افتراضي.

الخطوة 5. في حقل "حد المراجعة المخفض"، أدخل حدا أقل لرقم الإصدار المقبول أثناء ترقية البرنامج الثابت أو الرجوع به إلى إصدار أقدم.

ملاحظة: لإكمال ترقية البرنامج الثابت، يجب أن يكون إصدار البرنامج الثابت أكبر من حقل حد الرجوع إلى إصدارات أقدم أو مساويا له. هو فارغ بشكل افتراضي.

الخطوة 6. انقر فوق إرسال جميع التغييرات لحفظ التكوين.

الخطوة 7. بعد أن يتم إدخال الحقول أعلاه، قم بتشغيل الملف التنفيذي الذي تم إستخراجه من الملف المضغوط. بعد تشغيل الملف، يظهر إطار أداة ترقية البرامج الثابتة لجهاز Cisco SPA:

الخطوة 8. انقر فوق الزر ترقية البرامج الثابتة لبدء عملية ترقية البرامج الثابتة.

الخطوة 9. اقرأ التحذير قبل النقر فوق الزر متابعة لمتابعة عملية الترقية، أو إذا كنت ترغب لأي سبب في إيقاف ترقية البرامج الثابتة انقر فوق الزر إلغاء الأمر.

الخطوة 10. دخلت ال ip من ال spa في ال رجاء دخلت عنوان من ك SPA مجال وطقطقت ال ok زر.

ملاحظة: إذا لم تكن تعرف عنوان IP الخاص بمنفذ SPA، فيمكنك إستخدام صفحة الحالة في الأداة المساعدة لتكوين الويب لعرضها. تعرض هذه الصفحة عنوان IP الحالي للجهاز. يرجى الرجوع إلى حالة نظام المقالة على مهايئ الهاتف التناظري SPA8000. لاكتشاف IP من خلال الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، قم بتنفيذ الخيار 110#. هذا سوف يخبركم عن عنوان IP الحالي.

الخطوة 11. انتظر حتى يتم تحديث البرنامج الثابت.

يتم عرض المعلومات التالية عند تحديث البرنامج الثابت:

- حقل قاعدة الترقية — يتم عرض برنامج نصي للبرامج الثابتة، وهذا يحدد شروط الترقية وعناوين URL للبرامج الثابتة المقترنة بها. هو فارغ بشكل افتراضي.

- في حقل msg لطلب ترقية السجل — يمكن إصدار رسالة syslog بعد إتمام محاولة ترقية البرنامج الثابت بنجاح. $pn$mac — يطلب الترقية $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH بشكل افتراضي.

- MSG نجاح ترقية السجل — رسالة syslog التي تم إصدارها بعد إتمام محاولة ترقية البرنامج الثابت بنجاح. إنها $pn$mac — ترقية ناجحة $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH — $ERR بشكل افتراضي

- Log Upgrade Failure MSG — رسالة syslog التي يمكن إصدارها بعد فشل محاولة ترقية البرنامج الثابت. $pn$mac — فشلت الترقية: $ERR بشكل افتراضي.

- مفاتيح الترخيص — يتم إنشاء مفاتيح الترخيص عندما يقوم المستخدم بتكوين معلمات الغرض العام (GPP)، للحصول على مزيد من المعلومات ارجع إلى المقالة معلمات الغرض العام على مهايئ هاتف SPA8000.