الهدف

تتيح لك الإدارة عن بعد إدارة SPA8000 من موقع بعيد عبر الإنترنت. باستخدام الإدارة عن بعد، يمكنك الوصول إلى خادم ويب الإدارة من كمبيوتر غير متصل مباشرة ب SPA8000. الهدف من هذه المقالة هو شرح كيفية تكوين الإدارة عن بعد على مهايئ الهاتف التناظري SPA8000.

الجهاز القابل للتطبيق

· مهايئ هاتف تناظري من SPA8000

إصدار البرامج

•6.1.12

تكوين الإدارة عن بعد

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب المساعدة كمسؤول أو مستخدم واختر متقدم > الشبكة > حالة شبكة WAN. تظهر صفحة حالة شبكة WAN:

الخطوة 2. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم الإدارة عن بعد.

الخطوة 3. أختر نعم من القائمة المنسدلة تمكين خادم ويب WAN لتمكين خادم ويب WAN. وهذا يسمح بالوصول إلى خادم ويب الخاص بالإدارة من كمبيوتر غير متصل مباشرة بمحول الهاتف. القيمة الافتراضية هي نعم.

الخطوة 4. أدخل منفذ خادم ويب WAN في حقل منفذ خادم ويب WAN. يتم إستخدام منفذ خادم ويب WAN للوصول إلى WAN لجهاز ATA. القيمة الافتراضية هي 80.

الخطوة 5. انقر على إرسال كل التغييرات لحفظ الإعدادات.