الهدف

الشبكة المحلية (LAN) هي شبكة كمبيوتر تربط الأجهزة معا، مما يسمح لها بالتفاعل والاتصال ببعضها البعض. تظهر صفحة حالة شبكة LAN من SPA8000 إعدادات الشبكة الحالية للجهاز.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية عرض معلومات حالة شبكة LAN وتفسيرها على مهايئ الهاتف التناظري SPA8000.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SPA8000

إصدار البرامج

•6.1.12

حالة شبكة LAN

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى سجل أداة تكوين الويب المساعدة كمسؤول واختر متقدم > الشبكة > حالة الشبكة المحلية (LAN). تظهر صفحة حالة شبكة LAN:

الخطوة 2. تحتوي صفحة حالة شبكة LAN على الأقسام التالية:

· خدمة الشبكة — توفر معلومات حول خدمة الشبكة.

- NAT — تستخدم ترجمة عنوان الشبكة (NAT) للحفاظ على عناوين IP العامة باستخدام عنوان IP واحد مرئي لتمثيل شبكة خاصة. وفي قيامها بذلك، تساعد على تحسين أمان الشبكة من خلال منع الأجهزة الخارجية من معرفة تفاصيل الشبكة الخاصة.

- Bridge — يتم إستخدام التوصيل لربط قطاعين أو أكثر من أجزاء الشبكة في شبكة واحدة أكبر. بخلاف المحولات، والمتشابهة في هذا الجانب، تتحكم الجسور أيضا في تدفق حركة المرور عبر الشبكة، باختيار أن يمر فقط على البيانات إلى الجزء التالي إذا كان الجهاز المرغوب غير في قطاعه الخاص.

· نطاقات IP الخاصة ل Auto NetService — يعرض نطاق عناوين IP وأقنعة الشبكة التي يستخدمها NAT للاتصالات الخاصة.

الخطوة 3. يوفر قسم إعدادات شبكة LAN معلومات حول الميزات التي تم تكوينها لشبكة المنطقة المحلية (LAN). تستخدم هذه المعلومات للمسؤول لتحسين الاتصال بين الأجهزة الموجودة على الشبكة نفسها.

· عنوان IP لشبكة LAN — يعرض عنوان IP الخاص بمنفذ LAN الخاص ب SPA8000.

· قناع الشبكة المحلية (LAN) الفرعية — يعرض قناع الشبكة الفرعية المستخدم للشبكة الخاصة. تحدد الشبكة الفرعية عدد عناوين IP الفريدة المتاحة للشبكة

· تمكين خادم DHCP — يعرض حالة خادم DHCP. نعم تعني تمكين خادم DHCP ولا تعني تعطيل خادم DHCP.

· وقت إيجار DHCP — المدة الزمنية التي يحتفظ بها الجهاز لعنوان IP قبل الحاجة إلى التجديد. هذا موفر من قبل ال DHCP نادل.

· عميل DHCP الذي يبدأ عنوان IP — يعرض عنوان IP الأولي من نطاق عناوين IP التي يوفرها خادم DHCP للمضيفين الملحقين بمنفذ LAN.

· عدد عناوين IP الخاصة بالعميل — هذا هو عدد عناوين IP المتاحة لخادم DHCP الذي سيتم توفيره.

الخطوة 4. يوفر قسم إعدادات إيجار DHCP الثابتة معلومات حول عناوين IP الثابتة التي تم تكوينها للجهاز باستخدام DHCP. تم تكوين عناوين IP هذه لتكون قيد الاستخدام لوقت محدد.

· تمكين — يعرض ما إذا كانت إعدادات تأجير DHCP ممكنة أم لا. هناك خياران: نعم، ممكن؛ أو لا، معطل.

· عنوان MAC للمضيف — يعرض عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) الخاص بالجهاز.

· عنوان IP للمضيف — يعرض عنوان IP الخاص بالجهاز المضيف.