الهدف

تعرض منطقة معلومات حالة النظام معلومات حول الجهاز مثل وقت النظام وعنوان IP ومقدار الحزم المرسلة والمستلمة. يشرح هذا المقال معلومات حالة النظام لمهايئ الهاتف التناظري SPA8000.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SPA8000

إصدار البرامج

•6.1.12

حالة النظام

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر شبكة > حالة. يتم فتح صفحة الحالة:

يتم عرض المعلومات التالية في منطقة حالة النظام:

· الوقت الحالي — يتم عرض التاريخ والوقت الحاليين (بتنسيق ساعة 24 ساعة) في حقل الوقت الحالي.

· الوقت المنقضي — يعرض الوقت المنقضي منذ آخر إعادة تشغيل.

· نوع اتصال WAN — يعرض نوع اتصال WAN في حقل نوع اتصال WAN. هناك إثنان يمكن قيمة، ساكن إستاتيكي ip أو DHCP.

· عنوان IP الحالي — يعرض عنوان IP الحالي المعين لمهايئ الهاتف في حقل IP الحالي.

· اسم المضيف — يعرض اسم المضيف للجهاز. يتم إستخدام هذا الاسم عندما يكون اتصال WAN هو DHCP.

· المجال — يعرض اسم مجال الشبكة للجهاز في حقل المجال.

· قناع الشبكة الحالي — يعرض قناع الشبكة الحالي المعين للجهاز.

· البوابة الحالية — يعرض عنوان العبارة للجهاز في حقل البوابة الحالية. يتم إستخدام عبارة لإرسال الحزم من الشبكة المحلية.

· DNS الأساسي — يعرض عنوان خادم DNS الأساسي المعين لهذا الجهاز في حقل DNS الأساسي.

· DNS الثانوي — يعرض عنوان خادم DNS الثانوي المعين لهذا الجهاز.

· عنوان IP للشبكة المحلية (LAN) — يعرض عنوان IP للشبكة المحلية (LAN) للجهاز.

· Broadcast PKTS Sent — يعرض العدد الإجمالي لحزم البث المرسلة بواسطة هذا الجهاز.

· وحدات بايت البث المرسلة — يعرض العدد الإجمالي لوحدات بايت البث التي تم إرسالها بواسطة هذا الجهاز.

· Broadcast Pkts Recv — يعرض العدد الإجمالي لحزم البث التي يتم استقبالها بواسطة هذا الجهاز.

· Broadcast Bytes Recv — يعرض العدد الإجمالي لحزم البث التي تم تلقيها ومعالجتها بواسطة هذا الجهاز.

· Broadcast Pkts Drop — يعرض العدد الإجمالي لوحدات بايت البث التي تم تلقيها ولكن لم تتم معالجتها بواسطة هذا الجهاز.

· وحدات بايت البث التي تم إسقاطها — يعرض إجمالي عدد وحدات بايت البث التي تم تلقيها ولكن لم تتم معالجتها.