الهدف

تستخدم الإعدادات الاختيارية لتحسين وتعديل أداء توصيل شبكة WAN. الشبكة الواسعة (WAN) هي شبكة تتكون من شبكات متعددة أصغر. شبكة WAN الأكثر شهرة هي الإنترنت. للوصول إلى الإنترنت، يتم إستخدام مؤسسات تسمى موفري خدمة الإنترنت (ISPs). بعض الإعدادات التي يمكن تعديلها هي خوادم DNS، خوادم NTP، إعدادات DNS، وعدد قليل من إعدادات DHCP. خادم خدمة أسماء المجالات (DNS) هو خادم يتم فيه تخزين سجل أسماء المجالات ومطابقتها مع عناوين IP. يترجم DNS أسماء المجال في عناوين IP. تم تصميم بروتوكول وقت الشبكة (NTP) لمزامنة الوقت على شبكة الأجهزة. يشرح هذا المقال الإعدادات الاختيارية الأساسية والمتقدمة على SPA8000.

ملاحظة: إذا كنت تريد تكوين الميزات الأخرى لشبكة الاتصال واسعة النطاق (WAN)، فيرجى اتباع الخطوات المذكورة في المقالات: الإعدادات الأساسية والمتقدمة من نقطة إلى نقطة عبر شبكة إيثرنت (PPPoE) على مهايئ الهاتف التناظري SPA8000 وإعدادات IP الثابتة على مهايئ الهاتف التناظري SPA8000.

الجهاز القابل للتطبيق

· SPA8000

إصدار البرامج

•6.1.12

تكوين الإعدادات الاختيارية

الإعدادات الاختيارية الأساسية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب كمسؤول واختر أساسي > الشبكة > حالة شبكة WAN. تظهر صفحة حالة شبكة WAN الأساسية:

تحت منطقة الإعدادات الاختيارية:

الخطوة 2. أدخل اسم المضيف للجهاز في حقل اسم المضيف.اسم المضيف هو اسم معين من قبل المستخدم يستخدم لتعريف الجهاز في الشبكة.

الخطوة 3. أدخل اسم مجال الشبكة في حقل المجال. يحدد اسم المجال سلسلة أبجدية رقمية مطابقة لعنوان IP بواسطة DNS.

الخطوة 4. أدخل عنوان خادم نظام اسم المجال الأساسي (DNS) في حقل DNS الأساسي. خادم DNS الأساسي هو المكان الذي تم فيه إرسال استعلامات DNS لأول مرة ليتم مطابقتها مع عنوان IP.

يدخل خطوة 5. (إختياري) الثانوي DNS في الثانوي مجال DNS. في حالة وجود مشكلة في DNS الأساسية، سيكون DNS الثانوي التالي الذي يتم إستخدامه لطلبات اسم المجال.

الخطوة 6. أختر وضع استعلام DNS من القائمة المنسدلة وضع استعلام DNS. استعلام DNS هو رسالة يرسلها المضيف إلى خادم DNS للبحث عن معلومات حول اسم مجال والعثور على عنوان IP له.

· متوازي — يرسل الجهاز نفس طلب البحث عن DNS إلى جميع خوادم DNS في نفس الوقت.

· تسلسلي — يرسل الجهاز طلب البحث عن DNS إلى جميع خوادم DNS على التوالي.

الخطوة 7. انقر فوق إرسال جميع التغييرات لحفظ التكوين.

إعدادات إختيارية متقدمة

الخطوة 1. سجل الدخول إلى أداة تكوين الويب المساعدة كمسؤول واختر متقدم > حالة الشبكة > WAN. تظهر صفحة حالة شبكة WAN:

تحت منطقة الإعدادات الاختيارية:

الخطوة 2. أدخل اسم المضيف للجهاز في حقل اسم المضيف.اسم المضيف هو اسم معين من قبل المستخدم يستخدم لتعريف الجهاز في الشبكة.

الخطوة 3. أدخل اسم مجال الشبكة في حقل المجال. يحدد اسم المجال سلسلة أبجدية رقمية مطابقة لعنوان IP بواسطة DNS.

الخطوة 4. أدخل عنوان خادم نظام اسم المجال الأساسي (DNS) في حقل DNS الأساسي. خادم DNS الأساسي هو المكان الذي تم فيه إرسال استعلامات DNS لأول مرة ليتم مطابقتها مع عنوان IP.

يدخل خطوة 5. (إختياري) الثانوي DNS في الثانوي مجال DNS. في حالة وجود مشكلة في DNS الأساسية، سيكون DNS الثانوي التالي الذي يتم إستخدامه لطلبات اسم المجال.

الخطوة 6. أختر أمر خادم DNS من القائمة المنسدلة ترتيب خادم DNS. القيم المحتملة هي:

· يدوي — يحدد عنوان IP يدويا. لا توجد حاجة للنظر في جدول DNS الذي تم توفيره بواسطة DHCP.

· يدوي/ DHCP — يحدد عنوان IP يدويا في حالة عدم إمكانية تعيينه يدويا يقوم الجهاز بتعيين عنوان IP لخادم DNS الموجود في جدول خادم DNS المزود من DHCP.

· DHCP/Manual — يحدد عنوان IP لخادم DNS الموجود في جدول خادم DNS الذي يقدمه DHCP. في حالة تعذر تعيينها من خلال DHCP، فإنها ستقوم بتحديد عنوان IP يدويا.

الخطوة 7. أختر وضع استعلام DNS من القائمة المنسدلة وضع استعلام DNS. استعلام DNS هو رسالة يرسلها المضيف إلى خادم DNS للبحث عن معلومات حول اسم مجال والعثور على عنوان IP له.

· متوازي — يرسل الجهاز نفس طلب البحث عن DNS إلى جميع خوادم DNS في نفس الوقت.

· تسلسلي — يرسل الجهاز طلب البحث عن DNS إلى جميع خوادم DNS على التوالي.

الخطوة 8. أدخل عنوان IP لخادم بروتوكول وقت الشبكة (NTP) الأساسي في حقل خادم NTP الأساسي. تم تصميم NTP لمزامنة الوقت على شبكة الأجهزة.

الخطوة 9. (إختياري) في حالة حدوث أي مشكلة مع خادم NTP الأساسي أدخل عنوان IP لخادم NTP الثانوي في حقل خادم NTP الثانوي. يمكن إستخدام خادم NTP الثانوي لمزامنة الوقت على شبكة الأجهزة.

الخطوة 10. في حقل مؤقت إعادة التحقق من صحة DHCP IP أدخل الوقت بالدقائق لإعادة التحقق من صحة DHCP. هذا هو الفاصل الزمني الذي تقوم فيه SPA بإعادة التحقق من صحة عنوان IP المحدد بواسطة DHCP.

الخطوة 11. انقر فوق إرسال جميع التغييرات لحفظ التكوين.