الهدف

بروتوكول بدء جلسة العمل (SIP) هو بروتوكول يستخدم للتحكم في الاتصالات التي ينشئها الجهاز من خلال الهواتف والشبكة التي ينشئها. يتم إستخدام الوكلاء لتوجيه المستخدم إلى موقع للوصول إلى المعلومات كما تمنح المصادقة للوصول إلى الخدمات التي يعمل وكيل SIP في هذه الحالة كتحكم للمكالمات في الجهاز وتعطي الشبكة أداء أفضل للحزم الصوتية في الشبكة. يشرح هذا المقال كيفية تكوين ميزات SIP والوكيل والتسجيل الأساسية على SPA8000.

الجهاز القابل للتطبيق

· SPA8000

إصدار البرامج

•6.1.12

إعدادات الوكيل والتسجيل

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر تسجيل دخول المسؤول > أساسي > الصوت > L1-L8. يتم فتح صفحة السطر:

الخطوة 2. أختر نعم من القائمة المنسدلة "تمكين السطر" لتمكين بند الخدمة.

الخطوة 3. دخلت ال SIP ميناء رقم من أي الأداة يستمع ويرسل رسالة SIP في ال SIP ميناء مجال. يكون رقم منفذ SIP الافتراضي هو 5060.

الخطوة 4. أدخل عنوان خادم وكيل SIP في حقل الوكيل لجميع الطلبات الصادرة.

الخطوة 5. أختر الحالة التي ترغب في تعيينها للتسجيل الدوري مع الخادم الوكيل من القائمة المنسدلة "تسجيل". يتم تجاهل هذه المعلمة إذا لم يتم تحديد الوكيل، نعم يمكن الخدمة الدورية، لا يعطلها.

الخطوة 6. أختر نعم من القائمة المنسدلة "إجراء مكالمة دون تسجيل" للسماح بالمكالمات الصادرة دون تسجيل ناجح بواسطة الوحدة.

الخطوة 7. في حقل "تسجيل انتهاء الصلاحية"، أدخل الوقت (بالثواني) الذي ترغب في السماح به للرد على المكالمات الواردة بدون تسجيل ناجح.

الخطوة 8.  أختر نعم من مكالمة ANS بدون قائمة REG المنسدلة للسماح بالإجابة على المكالمات عندما يكون المستخدم غير مسجل في الوكيل.

الخطوة 9. انقر فوق إرسال جميع التغييرات لحفظ التغييرات الخاصة بك