الهدف

يتم إستخدام صفحة إعدادات النظام من قبل المسؤول لتكوين بعض الوظائف الأساسية للجهاز مثل كلمة المرور، وخادم syslog، ومستويات تصحيح الأخطاء. يتمتع المسؤول بإمكانية الوصول إلى إعدادين مختلفين للنظام، وهما Advanced و Basic، وموجودان في المنطقة العليا اليمنى من واجهة المستخدم الرسومية (GUI). توفر إعدادات النظام المتقدمة المزيد من الخيارات للتكوين بالإضافة إلى الخيارات المحددة في إعدادات النظام الأساسية. يشرح هذا المقال كيفية تكوين كل من إعدادات النظام الأساسية والمتقدمة على مهايئ هاتف SPA8000.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SPA8000

إصدار البرامج

•6.1.12

إعدادات النظام

الإعدادات الأساسية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر يتم فتح صفحة تسجيل دخول المسؤول> الأساسي > الصوت > النظام.النظام الأساسي:

الخطوة 2. أدخل كلمة المرور التي تريد تعيينها للمستخدم في حقل كلمة مرور المستخدم. القيمة الافتراضية ليست كلمة مرور. يمكن للمستخدم الوصول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب وإجراء بعض التكوينات، ولكن لا يمكن للمستخدم تكوين عدد من الخيارات كمسؤول.

الخطوة 3. دخلت ال syslog نادل إسم ومنفذ في ال syslog نادل مجال. Syslog هو بروتوكول متوافق مع معايير الصناعة يستخدم لالتقاط معلومات حول نشاط الشبكة. عند تمكينها، يرسل الجهاز جميع الأنشطة المسجلة إلى خادم syslog.

الخطوة 4. دخلت ال debug نادل إسم ومنفذ في ال debug نادل مجال. تصحيح الأخطاء هي عملية تستخدم لالتقاط معلومات حول نشاط البرنامج. عند تمكينها، يرسل الجهاز جميع المشاكل التي تواجهها البرامج إلى عنوان IP للمصدر/الوجهة والخدمة إلى خادم تصحيح الأخطاء.

الخطوة 5. أختر مستوى معلومات تصحيح الأخطاء من القائمة المنسدلة مستوى تصحيح الأخطاء. كلما زاد المستوى، يتم إنشاء معلومات تصحيح الأخطاء الأكثر تفصيلا. المستوى الافتراضي هو 0، مما يعني عدم إنشاء معلومات تصحيح الأخطاء. يجب تعيين مستوى تصحيح الأخطاء على 2 على الأقل لتسجيل رسائل SIP.

الخطوة 6. انقر على إرسال كل التغييرات لحفظ الإعدادات.

إعدادات متقدمة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر تسجيل دخول المسؤول > متقدم > الصوت > النظام. تظهر صفحة النظام المتقدم:

الخطوة 2. أدخل المجالات التي تريد تقييد الوصول إليها إلى المستخدمين في حقل مجالات الوصول المقيد. أستخدم هذا الحقل لحظر المكالمات من هواتف IP في مجال معين.إذا كنت ترغب في تقييد الوصول لأكثر من مجال، ضع فاصلة(،) بعد كل مجال.

الخطوة 3. من القائمة المنسدلة تمكين وصول مسؤول الويب، أختر إذا كنت ترغب في تمكين الوصول الإداري إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب.

تحذير: إذا أخترت NO في الخطوة 3، فلن تتمكن من تنفيذ العديد من هذه التهيئة، بما في ذلك تغييرها مرة أخرى. الطريقة الوحيدة التي ستتمكن بها من إعادة ضبط هذا التكوين هي واجهة الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR). إذا كنت بحاجة إلى إعادة ضبط الجهاز عبر IVR، فيرجى اتباع الخطوات المذكورة في المقالة إعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية عبر IVR على مهايئ الهاتف التناظري SPA8000.

الخطوة 4. أدخل كلمة المرور التي تريد تعيينها للمسؤول في حقل كلمة مرور المسؤول. القيمة الافتراضية ليست كلمة مرور. تمنح كلمة مرور الإدارة الوصول الإداري إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب.

الخطوة 5.  أدخل كلمة المرور التي تريد تعيينها للمستخدم في حقل كلمة مرور المستخدم. القيمة الافتراضية ليست كلمة مرور. يمكن للمستخدم الوصول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب وإجراء بعض التكوينات، ولكن لا يمكن للمستخدم تكوين عدد من الخيارات كمسؤول.

الخطوة 6. دخلت ال syslog نادل عنوان في ال syslog نادل مجال. Syslog هو بروتوكول متوافق مع معايير الصناعة يستخدم لالتقاط معلومات حول نشاط الشبكة. عند تمكينها، يرسل الجهاز جميع أنشطة السجل إلى خادم syslog.

الخطوة 7. أدخل عنوان IP لخادم تصحيح الأخطاء في حقل Debug Server.تصحيح الأخطاء هي عملية تستخدم لالتقاط معلومات حول نشاط البرنامج. عند تمكينها، يرسل الجهاز جميع المشاكل التي تواجهها البرامج إلى عنوان IP للمصدر/الوجهة والخدمة إلى خادم تصحيح الأخطاء.

الخطوة 8. أختر مستوى معلومات تصحيح الأخطاء من القائمة المنسدلة مستوى تصحيح الأخطاء. كلما زاد المستوى، يتم إنشاء معلومات تصحيح الأخطاء الأكثر تفصيلا. المستوى الافتراضي هو 0، مما يعني عدم إنشاء معلومات تصحيح الأخطاء. يجب تعيين مستوى تصحيح الأخطاء على 2 على الأقل لتسجيل رسائل SIP.

الخطوة 9. انقر على إرسال كل التغييرات لحفظ الإعدادات.