الهدف

مؤشر LED لمفتاح وحدة تحكم الطلب التلقائي هو ميزة لوحدات التحكم الحاضرة لهاتف بروتوكول الإنترنت من السلسلة SPA500. وهو يساعد المستخدمين على التمييز بين الحالة العامة وحالة العمل مع الإشارة المرئية. يتم تكوين مؤشر LED مفتاح وحدة التحكم عند إدخال بعض الحروف أو نماذج الألوان المحددة للإشارة إلى الحالة المرئية لوحدة التحكم. يشير نقش LED إلى أنماط الألوان والألوان الوامضة لمفاتيح وحدة التحكم المرافقة من SPA500S.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين إعدادات LED الخاصة بمفتاح وحدة التحكم في الحضور على هاتف SPA500 Series IP.

ملاحظة: لن يعمل منفذ SPA500DS مع أجهزة الاتصال الموحدة من السلسلة UC500 ولن يعمل إلا مع أجهزة الاتصال الموحدة طراز UC320.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· هاتف بروتوكول الإنترنت من السلسلة SPA500

· SPA500S ATT. وحدة التحكم

إصدار البرامج

· الإصدار 8.6.0 [ UC540 ]

· v3.2(1) [مساعد تكوين Cisco]

· هاتف بروتوكول الإنترنت طراز V7-5-2a [SPA 525G IP Phone]

نص LED

يوفر النص التنفيذي ل LED معلومات عن اللون والنمط الوامض لمفاتيح الخط LED.

· تنسيق النص التنفيذي للألوان هو c = o | r | g حيث:

- o — تمثل أن خيار اللون LED مغلق.

- r — يمثل اللون الأحمر.

- g — يمثل اللون الأخضر.

· تنسيق النص التنفيذي للنموذج الوامض هو p = nb | sb | fb | حيث:

- nb — يمثل أنه لا يوجد رمشة.

- SB — يمثل الوميض البطيء. ( تشغيل أحادي المقبس وإيقاف تشغيل أحادي المقبس)

- FB — يمثل الوميض السريع. (تشغيل 100 مللي ثانية وإيقاف تشغيل 100 مللي ثانية)

- UD — يمثل نمط الوامض المعرف من قبل المستخدم.

تنسيق نقش الوامض المعرف من قبل المستخدم هو u = تشغيل / إيقاف / تشغيل / إيقاف حيث كل قيمة في ثوان.

نمط LED لمفاتيح وحدة تحكم الطلب التلقائي للتكوين مع واجهة الويب

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر تسجيل دخول المسؤول > متقدم > وحدة تحكم الطلب التلقائي > نمط LED لمفتاح وحدة التحكم ATT.

فيما يلي أوصاف حقول مختلفة من منطقة نموذج LED لمفاتيح الخطوط.

· مؤشر LED للتطبيق — يمثل وظيفة LED.

· مؤشر LED فشل اشتراك SERV — يمثل فشل الاشتراك في وحدة تحكم ATT. يمثل الحقل الفارغ أن اللون الافتراضي هو الأخضر.

· مؤشر LED الخاص بالمشتركين المتصلين بالخدمة (SERV) — يمثل أن اشتراكا في وحدة تحكم تجارة الترددات الأوروبية قيد التشغيل. يمثل الحقل الفارغ أن اللون الافتراضي هو الأحمر.

· مؤشر LED لوضع يوم SNRM — يمثل أن هاتف IP في وضع اليوم. يمثل الحقل الفارغ أن اللون الافتراضي هو الأخضر.

· مؤشر LED لوضع SNRM الليلي — يمثل أن هاتف IP في الوضع الليلي. يمثل الحقل الفارغ أن اللون الافتراضي هو الأحمر.

· مؤشر LED خامل خاص بمساحة انتظار السيارات — يشير إلى عدم إيقاف أي مكالمة وعدم وضع الخط في وضع الخمول. يمثل الحقل الفارغ أن اللون الافتراضي هو الأحمر.

· مؤشر LED "مساحة انتظار السيارات المشغولة" — يمثل أن المكالمة متوقفة بالفعل وأن الخط مشغول. يمثل الحقل الفارغ أن اللون الافتراضي هو الأحمر.

· مؤشر LED خامل BLF — يمثل أن خط الامتداد الآخر المتصل بهاتف IP خامل. يمثل الحقل الفارغ أن اللون الافتراضي هو الأحمر.

· مؤشر LED لدق BLF — يمثل أن خط التمديد الآخر المتصل بهاتف بروتوكول الإنترنت يرن. يمثل الحقل الفارغ أن اللون الافتراضي هو الأحمر.

· مؤشر LED مشغول ب BLF — يمثل أن خط الملحق الآخر المتصل بهاتف IP مشغول. يمثل الحقل الفارغ أن اللون الافتراضي هو الأحمر.

· مؤشر LED يحمل تقنية BLF — يمثل أن الملحق الآخر المتصل بهاتف بروتوكول الإنترنت قيد الانتظار. يمثل الحقل الفارغ أن اللون الافتراضي هو الأحمر.

الخطوة 2. انقر على إرسال كل التغييرات لحفظ الإعدادات.