الهدف

وحدة تحكم الطلب التلقائي هي وحدة توسعة يتم توصيلها بهاتف IP لزيادة عدد الملحقات التي يمكن تعيينها لهاتف IP. باستخدام SPA500S، يمكن إضافة 32 امتدادا إضافيا. يمكن تكوين الملحقات كامتداد عادي أو خط مشترك أو خط شاشة أو ساعة أو تغشية أو اتصال داخلي أو اتصال داخلي قابل للجدال. تكوين الامتداد العادي على SPA500S هو نفسه تكوين امتداد عادي لهاتف IP.

الهدف من هذا المقال هو شرح كيفية تكوين امتداد عادي على وحدة تحكم رد SPA500S باستخدام مساعد تكوين Cisco (CCA).

ملاحظة: لن يعمل منفذ SPA500DS مع أجهزة الاتصال الموحدة من السلسلة UC500 ولن يعمل إلا مع جهاز الاتصال الموحد UC320.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· جهاز سلسلة UC500

· SPA500S

· هاتف بروتوكول الإنترنت من السلسلة SPA500

إصدار البرامج

· الإصدار 8.6.0 [ UC540 ]

· v3.2(1) [مساعد تكوين Cisco]

· هاتف بروتوكول الإنترنت SPA50X-30X-7-4-9c [ SPA509G IP Phone]

تكوين وحدة تحكم الطلب التلقائي SPA500S مع CCA

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى مساعد تكوين Cisco (CCA) الخاص بجهاز سلسلة UC500، واختر تكوين > هاتف > مستخدمون/امتداد>مستخدمون وهواتف. تفتح نافذة المستخدمين والهواتف.

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة هاتف IP.

ملاحظة: لمعرفة كيفية إضافة SPA500S، ارجع إلى المقالة Add SPA500S Attendant Console المتصلة بهاتف SPA500 Series IP Phone.

الخطوة 3. في حقل الاسم الأول ، أدخل الاسم الأول لمستخدم الهاتف.

الخطوة 4. في حقل اسم العائلة، أدخل اسم العائلة لمستخدم الهاتف.

الخطوة 5. في حقل معرف المستخدم، أدخل معرف المستخدم لهذا الهاتف المراد إستخدامه عند تسجيل الدخول إلى صفحات الويب الخاصة بخيارات المستخدم Cisco Unity Express

الخطوة 6. في حقل كلمة المرور، أدخل كلمة مرور هذا الهاتف.

الخطوة 7. في منطقة تعيينات الزر، يمكنك تعيين أرقام وامتدادات لأزرار الخط على هاتف IP. انقر فوق رقم السطر الذي ترغب في تكوينه كملحق عادي.

الخطوة 8. أخترت عادي من الزر نوع قائمة منسدلة أن يشكل ملحق عادي على SPA500s ردد وحدة طرفية للتحكم.

الخطوة 9. أدخل أي رقم ملحق مكون من 3 أرقام في حقل الملحق.

الخطوة 10. أدخل اسم تسمية الزر في حقل تسمية الزر.

الخطوة 11. أدخل الوصف حول الملحق في حقل الوصف.

الخطوة 12. انقر فوق موافق لحفظ التكوين.