الهدف

يشرح هذا المقال كيفية إضافة وحدة تحكم تطبيق SPA500S Attendant متصلة بهاتف SPA500 Series IP باستخدام مساعد تكوين Cisco (CCA).

وحدة تحكم الطلب التلقائي هي وحدة توسعة يتم توصيلها بهاتف IP. تزيد وحدة التوسيع من عدد الملحقات التي يمكن تعيينها لهاتف IP. باستخدام SPA500S، يمكن إضافة 32 امتدادا إضافيا. يمكن تكوين الملحقات على هيئة: امتداد عادي أو خط مشترك أو خط شاشة أو ساعة أو تغشية أو خط اتصال داخلي أو خط اتصال داخلي قابل للاتصال.

ملاحظة: لن يعمل منفذ SPA500DS مع أجهزة الاتصال الموحدة من السلسلة UC500 ولن يعمل إلا مع جهاز الاتصال الموحد UC320.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· جهاز سلسلة UC500

· وحدة تحكم الطلب التلقائي SPA500S Attendant Console

إصدار البرامج

· الإصدار 8.6.0 [ UC540 ]

· v3.2(1) [مساعد تكوين Cisco]

· هاتف بروتوكول الإنترنت SPA50X-30X-7-4-9c [ SPA 509G IP Phone]

إضافة وحدة تحكم الطلب التلقائي SPA500S

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى مساعد تكوين Cisco (CCA) الخاص بجهاز سلسلة UC500 واختر تكوين > هاتف > مستخدمون/امتداد > مستخدمون وهواتف. يتم فتح صفحة المستخدمون والهواتف:

.

الخطوة 2. في صفحة المستخدم والهواتف انقر فوق إضافة لإضافة هاتف جديد.

.

الخطوة 3. في صفحة إضافة هاتف، أدخل عنوان MAC لهاتف IP في حقل عنوان MAC.

.

الخطوة 4. من القائمة المنسدلة نوع الهاتف، أختر طراز هاتف IP.

.

الخطوة 5. في القائمة المنسدلة "وحدة التوسيع"، أختر وحدة التوسيع المتصلة بهاتف IP من سلسلة SPA500.

الخطوة 6. قم بالتمرير لأسفل لترى إضافة المزيد من الأزرار ويمكن تكوينها كما هو مطلوب.