الهدف

التضاد هو فرق اللون أو السطوع لأي كائن. إذا كنت تواجه مشاكل في عرض شاشة الهاتف، يمكنك تغيير التباين لتحسين جودة العرض.

يشرح هذا المقال كيفية ضبط التباين على SPA500S باستخدام هواتف IP من السلسلة SPA500 Series.

ملاحظة: لن يعمل منفذ SPA500DS مع أجهزة الاتصال الموحدة من السلسلة UC500 ولن يعمل إلا مع جهاز الاتصال الموحد UC320.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SPA500S ATT. وحدة التحكم

· هاتف بروتوكول الإنترنت من السلسلة SPA500

إصدار البرامج

· هاتف بروتوكول الإنترنت SPA525G-7-4-9c [SPA 509G IP Phone]

تباين التكوين

الخطوة 1. في سلسلة SPA500 من هواتف بروتوكول الإنترنت (IP)، اضغط على زر الإعداد.

الخطوة 2. قم بالتمرير لأسفل إلى تفضيلات المستخدم، اضغط على تحديد.

الخطوة 3. قم بالتمرير لأسفل إلى ATT. تفضيلات وحدة التحكم واضغط على تحديد.

الخطوة 4. اضغط على Contrast ثم اضغط على DelChar.

الخطوة 5. أدخل رقما باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف لتغيير تباين العرض. يشير الرقم الأعلى إلى أن شاشة العرض سيكون لها تباين أعلى. تتراوح أرقام التباين من 1 إلى 30.

الخطوة 6. اضغط على موافق أو تعيين لحفظ الإعدادات.

خطوة 7. (إختياري) اضغط الخلف إذا كنت تريد الانتقال إلى الصفحة السابقة.