الهدف

يوضح ذلك كيفية ضبط إعداد الصوت لقردة المكالمة الواردة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SPA525G

· SPA525G2

عملية

تعديلات حجم الرنين

باستخدام أداة ضبط مستوى الصوت، قم بالتمرير لأعلى ولأسفل لضبط مستوى صوت الدباغة على مستوى الصوت المرغوب.