الأهداف

LLDP-MED مماثل جدا لبروتوكول أستكشاف Cisco (CDP). كما أنه يحتوي على إمكانات اكتشاف أساسية تتيح له رؤية المعلومات حول الأجهزة المتصلة به. ويسمح بروتوكول LLDP-MED للجهاز بتحديد الإمكانات التي يدعمها الجهاز المتصل مثل ملحقات سرعة الشبكة المحلية (LAN) ونهج الشبكة وتحديد الموقع والطاقة والمخزون والثقة.

يشرح هذا المستند كيفية تمكين LLDP على هواتف IP من النوع SPA525G و SPA525G2.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SPA525G

· SPA525G2

تمكين LLDP

الخطوة 1. اضغط على زر الإعداد لفتح قائمة المعلومات والإعدادات.

الخطوة 2. انتقل إلى تكوينات الشبكة واضغط على تحديد.

الخطوة 3. انتقل إلى بروتوكول LLDP-MED.

الخطوة 4. اضغط على اليمين أو اليسار على اللوحة الإتجاه لتمكين CDP على الجهاز.

الخطوة 6. اضغط على تعيين لحفظ التغييرات.