الهدف

يعرض هذا المستند إجراء التحقق من رسائل الحالة على هواتف IP من SPA525G و SPA525G2. يمكن أن تكون هذه الرسائل مفيدة لأغراض أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SPA 525G

· SPA 525G2

تكوين شبكة VPN.

الخطوة 1. اضغط على زر الإعداد على الهاتف. تظهر قائمة المعلومات والإعدادات.

الخطوة 2. أستخدم مفاتيح التنقل وانتقل لأسفل إلى الحالة. اضغط على مفتاح تحديد البرنامج. تظهر قائمة الحالة.

الخطوة 3. أستخدم مفاتيح التنقل وانتقل لأسفل إلى رسائل الحالة في قائمة الحالة التي تم إدخالها في الخطوة السابقة. اضغط على المفتاح تحديد لين. تظهر قائمة رسائل الحالة.

ونظرا لعدم وجود نشاط حاليا على SPA525G/SPA525G2، فإنها تعرض أول نشاط تقوم به بعد التمهيد، وذلك للحصول على البرامج الثابتة من جهاز الاتصال الموحد. ال "Get SEP405539A2A2A016.cnf.xml" هو الملف هو أن يحصل من ال unified إتصال أداة. عندما يكون هناك أي أستكشاف أخطاء وإصلاحها يجب القيام به، يمكن أن تساعد هذه الرسائل كتتبع تصحيح أخطاء.

اضغط مفتاح الرجوع السهل للرجوع إلى قائمة الحالة السابقة.