الهدف

يعرض هذا المستند إجراء التحقق من حالة الأجهزة الطرفية على هواتف بروتوكول الإنترنت SPA525G و SPA525G2. يمكن توصيل أجهزة طرفية مختلفة مثل وحدات التحكم في الحضور أو محركات أقراص فلاش USB بهواتف SPA525G/SPA525G2. تساعد حالة الأجهزة الطرفية في فحص ما إذا كانت الأجهزة موصلة بشكل صحيح.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SPA 525G

· SPA 525G2

حالة الأجهزة الطرفية.

الخطوة 1. اضغط على زر الإعداد على الهاتف. تظهر قائمة المعلومات والإعدادات.

الخطوة 2. أستخدم مفاتيح التنقل وانتقل لأسفل إلى الحالة. اضغط على مفتاح تحديد البرنامج. تظهر قائمة الحالة.

الخطوة 3. أستخدم مفاتيح التنقل وانتقل لأسفل إلى حالة الأجهزة الطرفية. اضغط على مفتاح تحديد البرنامج. تظهر قائمة حالة الأجهزة الطرفية.

الخطوة 4. ويتم شرح الحقول كما يلي.

· محرك أقراص USB — في حالة إدراج محرك أقراص USB بشكل صحيح، يتم عرض هذا النوع من الأقراص في وضع اتصال. لا يتم هذا العرض في حالة عدم إدراج محرك أقراص.

· ATT Cons 1 — هذا لوحدة التحكم Attendant Console 1. يمكن إرفاق وحدات التحكم في الحضور ب SPA525G/SPA525G2 للحصول على دعم إدارة أفضل وإضافية للتعامل مع المكالمات. إذا كانت وحدة التحكم متصلة بشكل صحيح، فهذا يعرض متصلة، وإلا فإنها تظهر أنها غير متصلة.

· ATT Cons 2 — هذا لوحدة التحكم Attendant Console 2. إذا كانت وحدة التحكم متصلة بشكل صحيح، فهذا يعرض متصلة، وإلا فإنها تظهر أنها غير متصلة.

الخطوة 5. يمكن الضغط على برنامج تحديث Softkey لإعادة ضبط الاتصالات. للعودة إلى قائمة الحالة السابقة اضغط على مفتاح الرجوع.