الأهداف

يشرح هذا المقال كيفية التحقق من إحصائيات الشبكة على هاتف بروتوكول الإنترنت SPA525G. يمكن التحقق من إحصائيات الشبكة للاطلاع على معدل نقل الحزم بالبايت عبر اتصال Wi-Fi أو اتصال Ethernet.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SPA525G

· SPA525G2

إجراء خطوة بخطوة

الخطوة 1. اضغط على زر "الإعداد" على الهاتف. تظهر قائمة المعلومات والإعدادات.

الخطوة 2. أستخدم مفاتيح التنقل وانتقل لأسفل إلى الحالة. اضغط على مفتاح تحديد البرنامج.

الخطوة 3. في صفحة الحالة، قم بالتمرير إلى "إحصائيات الشبكة" واضغط على مفتاح تحديد البرنامج.

الخطوة 4. في صفحة إحصائيات الشبكة، يمكن ملاحظة معدل نقل حزم الإيثرنت. يتم عرض حجم الحزم بالبايت.

· xmit = xxxx (xxxxx) — عدد حزم الإيثرنت التي تم إرسالها من هاتف بروتوكول الإنترنت SPA525G.

· rev = xxxxxx (xxxxxxxxx) — عدد حزم إيثرنت التي تم استقبالها إلى هاتف بروتوكول الإنترنت SPA525G.

الخطوة 5. في صفحة إحصائيات الشبكة، يمكن أيضا رؤية معدل نقل حزم Wi-Fi.

· xmit = xxxx (xxxxx) — عدد حزم Wi-Fi التي تم إرسالها من هاتف بروتوكول الإنترنت SPA525G.

· rev = xxxxxx (xxxxxxxxx) — عدد حزم Wi-Fi التي تم استقبالها إلى هاتف بروتوكول الإنترنت SPA525G.