الهدف

يعرض هذا المستند إجراء التحقق من حالة شبكة VPN على هواتف IP من SPA525G/SPA525G2. يمكن إستخدام معلومات حالة شبكة VPN للتحقق من اتصال شبكة VPN بشكل صحيح. ويمكن القيام بذلك من خلال النظر في المعلمات مثل عدد وحدات البايت المرسلة أو عدد وحدات البايت المتلقاة وما إلى ذلك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SPA 525G

· SPA 525G2

تكوين شبكة VPN.

الخطوة 1. اضغط على زر الإعداد على الهاتف. تظهر قائمة المعلومات والإعدادات.

الخطوة 2. أستخدم مفاتيح التنقل وانتقل لأسفل إلى الحالة. اضغط على مفتاح تحديد البرنامج. تظهر قائمة الحالة.

الخطوة 3. أستخدم مفاتيح التنقل وانتقل لأسفل إلى حالة شبكة VPN. اضغط على مفتاح تحديد البرنامج. تظهر قائمة حالة شبكة VPN.

ويتم شرح الحقول كما يلي.

· شبكة VPN المتصلة — يخطر هذا الحقل ما إذا كانت شبكة VPN متصلة أم لا. إذا كانت الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) متصلة، فستكون قيمة هذا الحقل نعم. سيحمل هذا الحقل القيمة على أنها no إذا لم تكن الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) متصلة.

· عنوان IP — سيقوم هذا الحقل بعرض عنوان IP الذي تم تعيينه بواسطة خادم الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN).

· قناع الشبكة الفرعية — يعرض هذا الحقل قناع الشبكة الفرعية المقابل لعنوان IP الذي تم تعيينه بواسطة خادم VPN.

· إرسال وحدات البايت — سيظهر هذا الحقل إجمالي عدد وحدات البايت المرسلة من SPA525G/SPA525G2 إلى خادم VPN.

· Bytes Recv — سيظهر هذا الحقل إجمالي عدد وحدات البايت التي تم تلقيها من خادم VPN إلى SPA525G/SPA525G2.

الخطوة 4. يمكن الضغط على برنامج تحديث VPN لإعادة ضبط اتصال VPN. للعودة إلى قائمة الحالة السابقة اضغط على مفتاح الرجوع.