الأهداف

يتم تشغيل نغمة رنين كلما تلقى هاتف IP مكالمة هاتفية. يأتي الهاتف محملا مسبقا بمجموعة متنوعة من نغمات الرنين. نغمة الرنين التي تعرض يمكن تغييرها ويمكن تعيين نغمة رنين فريدة لكل امتدادات مختلفة.

يشرح هذا المستند كيفية تغيير نغمة الحلقة على هواتف IP من SPA525G/SPA525G2.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· هاتف بروتوكول الإنترنت SPA525G

· هاتف بروتوكول الإنترنت SPA525G2

الإجراء بالتفصيل

تغيير نغمة الرنين على هاتف IP

الخطوة 1. اضغط على زر الإعداد على هاتف IP لعرض القائمة معلومات وإعدادات.

الخطوة 2. قم بالتمرير لأعلى ولأسفل باستخدام مفاتيح التصفح لتحديد تفضيلات المستخدم. اضغط على تحديد لعرض قائمة تفضيلات المستخدم.

الخطوة 3. قم بالتمرير لأعلى ولأسفل باستخدام مفاتيح التصفح لتحديد إعدادات الحلقة. اضغط على تحديد لإظهار قائمة نغمة الرنين.

الخطوة 4. قم بالتمرير لأعلى ولأسفل باستخدام مفاتيح التنقل لتحديد الحلقة الافتراضية أو لتعيين نغمة رنين إلى امتداد معين. اضغط تحديد لاختيار نغمة رنين.

ملاحظة: سيؤدي تغيير الحلقة الافتراضية إلى تغيير نغمة الرنين لكل ملحق لم يتم تعيينه يدويا لنغمة رنين.

الخطوة 5. انزلق لأعلى ولأسفل باستخدام مفاتيح التصفح لتحديد نغمة رنين. اضغط على Play للاستماع إلى نغمة الرنين المحددة. اضغط على تحديد لاختيار نغمة الرنين المحددة.