الأهداف

يمكن الوصول إلى هواتف IP من خلال واجهة الويب من خلال إدخال عنوان IP الخاص بالهاتف إلى مستعرض الويب. يجب أن يكون عنوان IP للهاتف معروفا للوصول إلى واجهة الويب.

يشرح هذا المستند كيفية تحديد عنوان IP على هواتف IP من SPA525G و SPA525G2.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· هاتف بروتوكول الإنترنت SPA525G

· هاتف بروتوكول الإنترنت SPA525G2

الإجراء بالتفصيل

تحديد عنوان IP لهاتف IP

الخطوة 1. اضغط على زر الإعداد على هاتف IP لعرض القائمة معلومات وإعدادات.

الخطوة 2. قم بالتمرير لأعلى ولأسفل باستخدام مفاتيح التنقل لتحديد الحالة. اضغط على تحديد لعرض القائمة الحالة.

الخطوة 3. قم بالتمرير لأعلى ولأسفل باستخدام مفاتيح التنقل لتحديد حالة الشبكة. اضغط على تحديد لعرض قائمة حالة الشبكة.

الخطوة 4. قم بالتمرير لأعلى ولأسفل باستخدام مفاتيح التنقل لتحديد موقع حقل عنوان IP. هذا هو عنوان IP للهاتف.