الأهداف

يشرح هذا المستند كيفية تحديد عنوان خادم TFTP على هاتف بروتوكول الإنترنت Cisco SPA504G. يتم توصيل الهاتف في التسلسل الهرمي للشبكة بجهاز اتصال موحد. يحتوي هذا الجهاز على خادم TFTP الذي يسمح بالاتصال بين الجهاز والهاتف. يشتمل جهاز الاتصال الموحد على البرامج الثابتة للهاتف.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· هاتف بروتوكول الإنترنت Cisco 504G

تحديد عنوان IP على Cisco 504G

الخطوة 1. اضغط على زر الإعداد على SPA504G لفتح قائمة الإعداد.

الخطوة 2. اضغط على المفتاح 3 أو قم بالتمرير لأسفل باستخدام مفاتيح التصفح للخيار 3 واضغط تحديد مفتاح بسيط لفتح قائمة الإعدادات.

الخطوة 3. اضغط على المفتاح 5 أو قم بالتمرير لأسفل باستخدام مفاتيح التنقل للخيار 5 واضغط على تحديد مفتاح لين لفتح قائمة تكوين الشبكة.

الخطوة 4. اضغط على 11 أو قم بالتمرير لأسفل باستخدام مفاتيح التنقل إلى الخيار 11. سيعرض هذا عنوان IP الحالي لخادم TFTP.