الأهداف

يوضح هذا المقال كيفية إعادة تمهيد هواتف بروتوكول الإنترنت من السلسلة SPA300 و SPA500.

ملاحظة: لا يجب إعادة تشغيل هاتف IP أو إعادة تشغيله أو إعادة تعيينه إلا إذا تم توجيهه بواسطة مسؤول الهاتف لأن هذا قد يؤثر سلبا على وظيفة الهاتف. وذلك لأنه قد يغير تكوين الهاتف لأنه يعيد تحميل ملف التكوين الذي يحتوي على جميع التحديثات والتعديلات المتعلقة بالهواتف.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA300

· سلسلة SPA500

إعادة تشغيل هاتف بروتوكول الإنترنت

الخطوة 1.  اضغط على زر الإعداد في لوحة المفاتيح.

الخطوة 2.  قم بالتمرير إلى إعادة التشغيل واضغط على تحديد أو، اضغط على 5.

الخطوة 3.  لإكمال عملية إعادة التشغيل، اضغط على موافق في رسالة التأكيد أو لإغلاق الرسالة دون إعادة تشغيل الهاتف، اضغط على إلغاء الأمر.