الأهداف

يشرح هذا المستند كيفية تحديد عنوان IP لهاتف بروتوكول الإنترنت Cisco SPA504G. بمجرد تحديد عنوان IP، سيتم منح حق الوصول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للهاتف.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· هاتف بروتوكول الإنترنت SPA504G

الإجراء بالتفصيل

تحديد عنوان IP على SPA504G

الخطوة 1. اضغط على زر الورق في SPA504G لعرض قائمة الإعداد.

الخطوة 2. اضغط على المفتاح 3 أو قم بالتمرير لأسفل باستخدام مفاتيح التصفح للخيار 3 واضغط تحديد لرفع قائمة الإعدادات.

الخطوة 3. اضغط على 5 أو قم بالتمرير لأسفل باستخدام مفاتيح التنقل للخيار 5 واضغط على تحديد لرفع قائمة تكوين الشبكة.

الخطوة 4. اضغط على 3 أو قم بالتمرير لأسفل باستخدام مفاتيح التنقل إلى الخيار 3. سيعرض هذا عنوان IP الحالي لهاتف SPA504G.

الخطوة 5. توصيل الكمبيوتر بهاتف Cisco IP باستخدام كبل إيثرنت.

الخطوة 6. افتح مستعرض ويب على الكمبيوتر وأدخل عنوان IP الخاص بالهاتف. سيرشدك هذا إلى أداة التكوين المساعدة المستندة إلى الويب.