الهدف

تحتوي جميع الأجهزة على صفحات إعداد مدمجة تسمح للمستخدم بتخصيص الإعدادات وإعداد الخصائص المتقدمة في الأجهزة. تتيح صفحة الإعداد إمكانية تهيئة ميزات الجهاز بسهولة تامة.  يوضح هذا المستند كيفية الوصول إلى صفحة إعداد هواتف IP من سلسلة SPA500.

الأجهزة القابلة للتطبيق

·سلسلة 500 من هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) من SPA

خطوات الوصول إلى صفحة إعداد أجهزة SPA.

ملاحظة: على الرغم من أن المقالة تنطبق أيضا على جميع هواتف بروتوكول الإنترنت من السلسلة SPA 500 Series، فإن الجهاز المستخدم هو SPA509G.

ملاحظة: قبل الوصول إلى صفحة إعداد SPA509G، تأكد من توصيل الجهاز بموجه أو محول يدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) من خلال منفذ SW الخاص به.

الوصول إلى صفحة إعداد SPA509G

الخطوة 1. عند تشغيل هاتف IP، فإنه يقوم بتنفيذ تكوينات الشبكة وتكوينات الإعداد. بعد أن يتم تكوين الشبكة، اضغط زر الإعداد (رمز الورق عليه) كما هو موضح في الشكل.

الخطوة 2. سيؤدي ذلك إلى عرض قائمة إعداد بخيارات مختلفة على شاشة LCD لهاتف IP.

الخطوة 3. اضغط على 3. سيؤدي هذا إلى إظهار القائمة "إعدادات" على شاشة LCD.

الخطوة 4. اضغط على 5. سيؤدي هذا إلى فتح قائمة "تكوين الشبكة" على شاشة LCD.

الخطوة 5. انتقل لأسفل إلى الخيار 3 أو اضغط على 3 فقط. لاحظ أنه يتم عرض عنوان IP تحت عنوان IP.

الخطوة 6.انتقل إلى مستعرض ويب وأدخل عنوان IP.

ملاحظة: يجب أن يكون الكمبيوتر وهاتف بروتوكول الإنترنت على نفس الشبكة للوصول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب.

الخطوة 7. سيتم عرض أداة الإعداد المستندة إلى الويب. إذا لم يظهر، فقد لا يكون الكمبيوتر وهاتف IP متصلين بنفس الشبكة. يؤز عنوان ال IP هاتف من حاسوب أن يفحص الموصولية.