الهدف

تساعدك إعدادات سماعة الهاتف على تحرير اسم سماعة الهاتف وتغيير لغات العرض والدخول. يسمح اسم سماعة الهاتف للمستخدم بتمييز سماعة الهاتف أو الخط في حالة وجود العديد من الخطوط. يشرح هذا المقال كيفية تغيير إعدادات سماعة الهاتف على سماعة الهاتف المحسنة SPA302D Mobility.

الجهاز القابل للتطبيق

· سماعة الهاتف SPA302D

إصدار البرامج

· الإصدار 2.31

تغيير إعدادات سماعة الهاتف

الخطوة 1. على الشاشة الرئيسية، اضغط على زر تحديد لاختيار أيقونة الإعدادات. سيتم إبراز التحديد بحد خارجي أسود كما هو موضح في الصورة أعلاه.

الخطوة 2. في قائمة الإعدادات، أختر إعدادات سماعة الهاتف مع إستخدام أزرار التصفح لأعلى ولأسفل واضغط زر تحديد.

الخطوة 3. في حقل اسم سماعة الهاتف، اضغط زر تحديد أو تحرير برمجية لتحرير اسم سماعة الهاتف.

الخطوة 4. أدخل اسم مجموعة الهاتف واضغط على برنامج حفظ لحفظ التغيير.

الخطوة 5. أستخدم أزرار التنقل اليمنى واليسرى لتغيير قيمة كل حقل.

· عرض اللغة — تعديل هذا الحقل إذا أردت تغيير اللغة المعروضة في القائمة وسماعة الهاتف. هناك ست لغات مسبقة الإعداد يمكنك الاختيار منها. وهي الإسبانية والإنكليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية حيث القيمة الافتراضية للغة الإنجليزية.

· لغة الإدخال — قم بتعديل هذا الحقل إذا أردت تغيير لغة لوحة المفاتيح بحيث يمكنك إدخال الحروف من اللغات الأخرى. هناك ست لغات مسبقة الإعداد يمكنك الاختيار منها. وهي الإسبانية والإنكليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية حيث القيمة الافتراضية للغة الإنجليزية.

الخطوة 6. اضغط على برنامج حفظ لحفظ التحديد.

تحذير: إذا حدث أن أخترت لغة عرض لا تعرفها، اتبع الخطوات أعلاه واختر الميزة الثامنة من الأعلى تحت قائمة الإعدادات للوصول إلى قائمة إعدادات سماعة الهاتف. لغة العرض هي الحقل الثاني من الأعلى. قم بتغيير القيمة إلى اللغة الإنجليزية واضغط على حفظ (زر Softkey الأيسر).