الهدف

تتم مزامنة البيانات والوقت في SPA302D مع قاعدة SPA232D. يحصل ال SPA232D على الوقت متزامن من خوادم بروتوكول وقت الشبكة (NTP). على أي حال، يمكنك أيضا تحريره يدويا إذا لم تكن المزامنة صحيحة. على سبيل المثال، إذا لم يتم إستخدام بروتوكول NTP على المحول SPA232D، ستحتاج إلى تكوين الوقت يدويا في SPA232D والتحقق من مزامنته بشكل صحيح مع جميع سماعات SPA302D المتصلة.

الهدف من هذه المقالة هو توضيح كيفية تحرير إعدادات التاريخ والوقت يدويا على سماعة الهاتف المحسنة الخاصة بحركة SPA302D.

ملاحظة: ارجع إلى المقالة المعنونة إعدادات الوقت على SPA232D VoIP ATA للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية تكوين الوقت على الجهاز الأساسي SPA232D.

الجهاز القابل للتطبيق

· سماعة الهاتف SPA302D

إصدار البرامج

· الإصدار 2.31

إعدادات الدرجة اللونية

الخطوة 1. على الشاشة الرئيسية، اضغط على زر تحديد لاختيار أيقونة الإعدادات. سيتم إبراز التحديد بحد خارجي أسود كما هو موضح في الصورة أعلاه.

الخطوة 2. في قائمة الإعدادات، أختر التاريخ/الوقت مع إستخدام أزرار التنقل لأعلى ولأسفل واضغط زر تحديد.

الخطوة 3. أستخدم أزرار التنقل اليمنى واليسرى لتغيير قيمة كل حقل.

الخطوة 4. اضغط على برنامج حفظ لحفظ التحديد.