الهدف

يشرح هذا المقال كيفية الرجوع إلى إعدادات إعدادات المصنع الافتراضية على سماعة الهاتف المحسنة الخاصة بالتنقل SPA302D.

تحذير: تؤدي إعادة ضبط المصنع إلى إزالة كافة البيانات الموجودة في سماعة الهاتف مثل جهات الاتصال ووحدات التحكم في السرعة وسجلات المكالمات. سيتم إستعادة سماعة الهاتف إلى حالة برامج المصنع الأصلية. ومع ذلك، لن يتم تغيير تسجيل سماعة الهاتف.

الجهاز القابل للتطبيق

· سماعة الهاتف SPA302D

إصدار البرامج

· الإصدار 2.31

تنفيذ إعادة ضبط المصنع

الخطوة 1. على الشاشة الرئيسية، اضغط على زر تحديد لاختيار أيقونة إعدادات الاتصال. سيتم إبراز التحديد بحد خارجي أسود كما هو موضح في الصورة أعلاه.

الخطوة 2. في قائمة الإعدادات، أختر تفضيلات الاتصال باستخدام أزرار التصفح لأعلى ولأسفل واضغط زر تحديد.

الخطوة 3. تتيح لك تفضيلات الاتصال تعديل الميزات التالية. أستخدم أزرار التنقل اليمنى واليسرى لتبديل حالة كل ميزة.

· عدم الإزعاج —تشغيل هذه الميزة إذا كنت لا تريد تلقي المكالمات الواردة. لن يتم عرض المكالمات الواردة في محفوظات المكالمات أيضا.

· انتظار المكالمات — قم بتشغيل هذه الميزة إذا كنت تريد أن يتلقى SPA302D مكالمة واردة ثانية أثناء جلسة اتصال. يمكن للمستخدم وضع المكالمة الحالية قيد الانتظار وحضور المكالمة الثانية أو يمكنه تجاهل المكالمة الثانية. سيتم إعلام المستخدم بنبرة صوت صفير في وقت إجراء المكالمة الواردة الثانية.

· حظر معرف المتصل — قم بتشغيل هذه الميزة إذا كنت ترغب في إخفاء معلومات معرف المتصل عند إجراء مكالمة.

· حظر الاتصال غير المتصل — قم بتشغيل هذه الميزة إذا كنت ترغب في حظر المكالمات الواردة بدون معلومات معرف المتصل.

الخطوة 4. اضغط على زر حفظ Softkey (زر Softkey الأيسر) لحفظ التحديد.