الهدف

بروتوكول بدء جلسة العمل (SIP) هو بروتوكول إرسال الإشارات المستخدم لإنشاء جلسات العمل وإدارتها وإنهائها في شبكة تستند إلى IP. SIP هو آلية لإدارة المكالمات. كما يسمح بإنشاء موقع المستخدم ويوفر تفاوض الميزات بحيث يمكن لجميع المشاركين في جلسة ما الاتفاق على الميزات التي سيتم دعمها فيما بينهم، ويمكن القدرة على تغيير ميزات جلسة ما أثناء التقدم.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين ملف تعريف على هواتف IP من السلسلة SPA300 أو SPA500 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA300 من هواتف بروتوكول الإنترنت IP

· سلسلة SPA500 من هواتف بروتوكول الإنترنت IP

تشكيل ملف التعريف

ملاحظة: في هواتف SPA300 أو SPA500 Series IP الفعلية، لتعيين بروتوكول إرسال الإشارات كبروتوكول SIP، أستخدم مفاتيح التنقل للانتقال إلى إدارة الجهاز > إعدادات التحكم في المكالمات > بروتوكول إرسال الإشارات > SIP.

الخطوة 1. أستخدم الأداة المساعدة لتكوين الويب لاختيار تسجيل دخول المسؤول > متقدم > الصوت > الإمداد. يتم فتح صفحة الإمداد:

الخطوة 2. أختر نعم من القائمة المنسدلة تمكين التوفير للسماح بإجراءات إعادة المزامنة. وإلا، أختر لا. الخيار الافتراضي هو نعم.

الخطوة 3. أختر نعم من القائمة المنسدلة "إعادة المزامنة على إعادة ضبط لتنفيذ عملية إعادة مزامنة عند تشغيل هاتف IP وترقيته. وإلا، أختر لا. الخيار الافتراضي هو نعم.

الخطوة 4. أدخل وقت تأخير عشوائي بالثواني في حقل التأخير العشوائي لإعادة المزامنة. هذا هو الوقت الذي سيتبعه هاتف IP لإجراء عملية التمهيد قبل إعادة التعيين. الافتراضي هو 2 (40 ثانية).

الخطوة 5. أدخل الوقت بتنسيق 24 ساعة (hhmm) في حقل Resync at (hhMm). هذا هو الوقت الذي سيتبعه هاتف IP لإعادة المزامنة. الإدخال الافتراضي فارغ.

الخطوة 6. أدخل وقت التأخير العشوائي في الثانية في حقل إعادة المزامنة في التأخير العشوائي. سيتم تأخير هاتف IP بشكل عشوائي حتى لا يوجد تصادم في الخادم بين طلبات إعادة المزامنة من هواتف IP المتعددة. الإدخال الافتراضي هو 600 ثانية.

الخطوة 7. أدخل الوقت في الثانية لإعادة المزامنة الدورية في الحقل الدوري لإعادة المزامنة. إذا كانت هذه القيمة فارغة أو صفرية، فلن تتم إعادة مزامنة هاتف IP بشكل دوري. الإدخال الافتراضي هو 3600 ثانية.

الخطوة 8. أدخل فترة في الثانية لإعادة المزامنة بعد فشل أي إعادة مزامنة في حقل تأخير إعادة محاولة خطأ إعادة المزامنة. إذا كان الفاصل الزمني صفرا، فلن تتم إعادة مزامنة هاتف IP بعد فشل أي إعادة مزامنة. الإدخال الافتراضي هو 3600 ثانية.

الخطوة 9. أدخل فترة في الثانية لتأخير إعادة مزامنة هاتف IP في حقل تأخير إعادة المزامنة الإجباري. هذا هو وقت التأخير الذي يتبعه هاتف IP لتأخير إجراء إعادة المزامنة حيث يمكن لإعادة المزامنة معالجة فقط عندما تكون أسطر الصوت في وضع الخمول لإعادة تشغيل البرامج الثابتة وإنهاء الاتصال الصوتي. الإدخال الافتراضي هو 14400 ثانية.

الخطوة 10. أختر نعم من القائمة المنسدلة ResetYnc من SIP للتحكم في طلب إعادة المزامنة باستخدام مساعدة حدث SIP NOTIFY الذي سيتم إرساله من خادم وكيل موفر الخدمة. وإلا، أختر لا. الخيار الافتراضي هو نعم.

الخطوة 11. أختر نعم من القائمة المنسدلة إعادة المزامنة بعد محاولة الترقية لطلب إعادة مزامنة هاتف IP بعد محاولة ترقية فاشلة. وإلا، أختر لا. الخيار الافتراضي هو نعم.

الخطوة 12. أدخل مشغل إعادة المزامنة 1 في حقل مشغل Resync 1. تعمل عملية إعادة المزامنة عندما يكون هناك تعبير شرطي يتم تقييمه إلى true. الإدخال الافتراضي فارغ.

الخطوة 13. أدخل مشغل إعادة المزامنة 2 في حقل مشغل Resync 2. تعمل عملية إعادة المزامنة عندما يكون هناك تعبير شرطي يتم تقييمه إلى true. الإدخال الافتراضي فارغ.

الخطوة 14. أختر No من فشل Reset في القائمة المنسدلة FNF لتلقي إستجابة لم يتم العثور عليها كعملية إعادة مزامنة ناجحة من الخادم. وإلا، أختر نعم. الخيار الافتراضي هو نعم.

الخطوة 15. أدخل المعلمة الخاصة بالبرنامج النصي لملف التعريف في حقل قاعدة ملف التعريف التي تعرف البروتوكول وعنوان URL لملف التعريف. القيمة /spa$PSN.cfg.

الخطوة 16. أدخل المعلمة الخاصة بالبرنامج النصي لملف التعريف في حقل قاعدة ملف التعريف B التي تعرف الأمر الثاني لإعادة المزامنة وعنوان URL لملف التعريف. الإدخال الافتراضي فارغ.

الخطوة 17. أدخل المعلمة الخاصة بالبرنامج النصي لملف التعريف في حقل قاعدة ملف التعريف C التي تعرف أمر إعادة المزامنة الثالث وعنوان URL لملف التعريف. الإدخال الافتراضي فارغ.

الخطوة 18. أدخل المعلمة الخاصة بالبرنامج النصي لملف التعريف في حقل قاعدة ملف التعريف D التي تعرف أمر إعادة المزامنة الرابع وعنوان URL لملف التعريف. الإدخال الافتراضي فارغ.

الخطوة 19. أدخل DHCP في خيار DHCP لاستخدام الحقل لاستعادة البرنامج الثابت وملف التعريف.

الخطوة 20. أختر بروتوكول النقل المطلوب من القائمة المنسدلة بروتوكول النقل للحصول على البرنامج الثابت وملف التعريف. إذا أخترت لا شيء TFTP سيتم افتراض كملف تعريف وسيتم إستخدام عنوان IP الخاص بخادم DHCP كعنوان IP الخاص بخادم TFTP. الخيار الافتراضي هو بلا.

· لا شيء — سيتم افتراض TFTP كملف تعريف وسيتم إستخدام عنوان IP الخاص بخادم DHCP كعنوان IP لخادم TFTP. الافتراضي هو بلا.

· TFTP — بروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP) هو بروتوكول بسيط يستخدم لنقل الملفات والبيانات التي تستخدم قدرا صغيرا جدا من الذاكرة.

· HTTP — بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) هو بروتوكول تطبيق هو أساس الشبكة العالمية.

· HTTPS — بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS) هو بروتوكول اتصال آمن.

الخطوة 21. أدخل رسالة طلب إعادة مزامنة السجل في الحقل Log Resync Request MSG الذي سيتم إرساله إلى خادم syslog عند بدء عملية إعادة المزامنة. الإعداد الافتراضي هو $pn$mac - طلب إعادة المزامنة $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH.

الخطوة 22. أدخل رسالة نجاح إعادة مزامنة السجل في حقل Log Resync Success MSG الذي سيتم إصداره عند نجاح محاولة إعادة المزامنة. الإعداد الافتراضي هو $pn $MAC -إعادة مزامنة ناجحة $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH — $ERR.

الخطوة 23. أدخل رسالة فشل إعادة مزامنة السجل في حقل فشل إعادة مزامنة السجل الذي سيتم إصداره عند فشل محاولة إعادة المزامنة. الإعداد الافتراضي هو $pn$mac - ResetFailed: $ERR.

الخطوة 24. أدخل التقرير في حقل قاعدة التقرير للإبلاغ عن التكوين الداخلي الحالي لهاتف IP. الافتراضي فارغ.

الخطوة 25. أختر نعم من القائمة المنسدلة إعادة المزامنة القابلة للتكوين من قبل المستخدم للسماح بإعادة مزامنة الهاتف من شاشة هاتف IP. وإلا، أختر لا. الافتراضي هو نعم.

الخطوة 26. انقر على إرسال كل التغييرات لحفظ الإعدادات.