الهدف

بروتوكول بدء جلسة العمل (SIP) هو بروتوكول إرسال الإشارات المستخدم لإنشاء جلسات العمل وإدارتها وإنهائها في شبكة تستند إلى IP. SIP هو آلية لإدارة المكالمات. كما يسمح بإنشاء موقع المستخدم، ويوفر تفاوض الميزات بحيث يتمكن جميع المشاركين في جلسة ما من الاتفاق على الميزات التي سيتم دعمها فيما بينهم، ويسمح بإجراء تغييرات على ميزات جلسة ما أثناء التقدم.

بروتوكول نقل الوقت الفعلي (RTP) هو بروتوكول إنترنت لحمل البيانات التي لها خصائص الوقت الفعلي. هو تنسيق قياسي لإرسال بيانات الوقت الحقيقي مثل الصوت والفيديو.

الهدف من هذا المستند هو شرح تكوين معلمات بروتوكول نقل الوقت الفعلي (RTP) على هواتف SPA300 و SPA500 Series IP.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA300 من هواتف بروتوكول الإنترنت (IP)

· هاتف بروتوكول الإنترنت من السلسلة SPA500

تكوين معلمات RTP

ملاحظة: في بروتوكول إرسال إشارات مجموعة هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) الفعلي من SPA300 أو SPA500 Series كبروتوكول SIP، أستخدم مفاتيح التنقل للانتقال إلى إدارة الجهاز > إعدادات التحكم في المكالمات > SIP لبروتوكول إرسال الإشارات. .

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تسجيل دخول المسؤول > متقدم > الصوت > SIP. يتم فتح صفحة معلمات SIP:

الخطوة 2. قم بالتمرير لأسفل إلى منطقة معلمات RTP.

الخطوة 3. دخلت الأدنى رقم أيسر في ال RTP ميناء حد مجال. وهو الحد الأدنى للنطاق الذي يحتوي على ما لا يقل عن عشرة منافذ زوجية الرقم للبث والاستقبال. الافتراضي هو 16384.

الخطوة 4. دخلت الحد الأقصى رقم أيسر في ال RTP ميناء الحد الأقصى مجال. وهو المدى الأقصى الذي يحتوي على الأقل على عشرة منافذ زوجية الرقم للإرسال والاستقبال. الافتراضي هو 16482.

الخطوة 5. أدخل حجم حزمة RTP في حقل حجم حزمة RTP. المدى from 0.01 to 0.16. الافتراضي هو 0.030.

الخطوة 6. أدخل عدد الأخطاء المتتالية لبروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) المسموح بها قبل إنهاء هاتف IP في حقل خطأ ICMP ل Max RTP. ICMP هو بروتوكول إنترنت يتم إستخدامه لإرسال رسالة خطأ الشبكة. الافتراضي هو 0.

الخطوة 7. أدخل الفاصل الزمني لإرسال تقارير المرسل لبروتوكول التحكم في نقل الوقت الفعلي (RTCP) على اتصال نشط في حقل فاصل RTCP Tx. المدى from 0 to 255 ثاني. الافتراضيات هي 0.

الخطوة 8. أختر نعم أو لا من القائمة المنسدلة لا يوجد UDP. إذا أخترت نعم، سيقوم هاتف IP بحساب المجموع الاختباري لرأس UDP لرسائل SIP.

الخطوة 9. أختر نعم أو لا من القائمة المنسدلة Symmetric RTP. إذا أخترت نعم، فسيتم إرسال حزم RTP إلى عنوان المصدر وإذا أخترت لا سيتم إرسال حزم RTP إلى عنوان الوجهة. القيمة الافتراضية هي no.

الخطوة 10. أختر نعم أو لا من الإحصائيات في القائمة المنسدلة BYE. إذا أخترت نعم سيتم إرسال رأس نظام P-RTP إستجابة لرسالة BYE. القيمة الافتراضية هي no.

الخطوة 11. انقر على إرسال كل التغييرات لحفظ الإعدادات.