الهدف

بروتوكول بدء جلسة العمل (SIP) هو بروتوكول إرسال الإشارات المستخدم لإنشاء جلسات العمل وإدارتها وإنهائها في شبكة تستند إلى IP. SIP هو آلية لإدارة المكالمات. كما يسمح بإنشاء موقع المستخدم، ويوفر تفاوض الميزات بحيث يتمكن جميع المشاركين في جلسة ما من الاتفاق على الميزات التي سيتم دعمها فيما بينهم، ويسمح بإجراء تغييرات على ميزات جلسة ما أثناء التقدم.

يشرح هذا المقال تكوين معالجة رمز حالة الاستجابة على هواتف SPA300 و SPA500 Series IP.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA300 من هواتف بروتوكول الإنترنت (IP)

· هاتف بروتوكول الإنترنت من السلسلة SPA500

تكوين رمز حالة الاستجابة

ملاحظة: في بروتوكول إرسال إشارات مجموعة هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) الفعلي من SPA300 أو SPA500 Series كبروتوكول SIP، أستخدم مفاتيح التنقل للانتقال إلى إدارة الجهاز > إعدادات التحكم في المكالمات > SIP لبروتوكول إرسال الإشارات.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تسجيل دخول المسؤول > متقدم > الصوت > SIP. يتم فتح صفحة SIP:

الخطوة 2. قم بالتمرير لأسفل إلى منطقة معالجة رمز حالة الاستجابة.

الخطوة 3. أدخل رمز حالة إستجابة SIP لنغمة المعلومات الخاصة (SIT) المناسبة في حقل SIT1 RSC. إنه بديل لنغمة المسجل التي يتم تشغيلها عند حدوث خطأ أثناء قيام المتصل بإجراء مكالمة غير مرتبطة. الافتراضي فارغ.

الخطوة 4. أدخل رمز حالة إستجابة SIP الذي سينتج عنه طنين SIT2 الجاري تشغيله في حقل SIT2 RSC. إنه بديل لنغمة المسجل التي يتم تشغيلها عند حدوث خطأ أثناء قيام المتصل بإجراء مكالمة غير مرتبطة. الافتراضي فارغ.

الخطوة 5. أدخل رمز حالة إستجابة SIP الذي سينتج عنه نغمة SIT3 التي يتم تشغيلها في حقل SIT3 RSC. إنه بديل لنغمة المسجل التي يتم تشغيلها عند حدوث خطأ أثناء قيام المتصل بإجراء مكالمة غير مرتبطة. الافتراضي فارغ.

الخطوة 6. أدخل رمز حالة إستجابة SIP الذي سيؤدي إلى تشغيل "نغمة SIT4" في حقل SIT4 RSC. إنه بديل لنغمة المسجل التي يتم تشغيلها عند حدوث خطأ أثناء قيام المتصل بإجراء مكالمة غير مرتبطة. الافتراضي فارغ.

الخطوة 7. أدخل رمز إستجابة SIP الذي يقوم بإعادة محاولة خادم النسخ الاحتياطي للطلب الحالي في حقل "محاولة النسخ الاحتياطي ل RSC". الافتراضي فارغ.

الخطوة 8. أدخل الفاصل الزمني للانتظار (بالثواني) قبل أن يقوم الجهاز بإعادة محاولة التسجيل بعد الفشل لمدة آخر تسجيل في حقل إعادة المحاولة RSC. الافتراضي فارغ.

الخطوة 9. انقر على إرسال كل التغييرات لحفظ الإعدادات.