الهدف

بروتوكول بدء جلسة العمل (SIP) هو بروتوكول إرسال الإشارات المستخدم لإنشاء جلسات العمل وإدارتها وإنهائها في شبكة تستند إلى IP. SIP هو آلية لإدارة المكالمات. كما يسمح بإنشاء موقع المستخدم، ويوفر تفاوض الميزات بحيث يمكن لجميع المشاركين في جلسة ما الاتفاق على الميزات التي سيتم دعمها فيما بينهم، ويسمح بتغيير ميزات جلسة ما أثناء تقدمها.

يشرح هذا المقال تكوين قيم مؤقت SIP على هاتف SPA300 و SPA500 Series IP.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA300 من هواتف بروتوكول الإنترنت (IP)

· هاتف بروتوكول الإنترنت من السلسلة SPA500

تكوين قيم مؤقت SIP

الخطوة 1. أستخدم الأداة المساعدة لتهيئة الويب لاختيار تسجيل دخول المسؤول > متقدم > الصوت > SIP. يتم فتح صفحة SIP:

ملاحظة: في SPA300 أو SPA500 Series IP Phone إدارة الجهاز > إعدادات التحكم في المكالمات > SIP لبروتوكول إرسال الإشارات.

الخطوة 2. أدخل قيمة RFC-3261 T1 في حقل SIP T1. المدى هو 0 - 64 ثانية. الافتراضي هو 0.5 ثانية.

الخطوة 3. أدخل قيمة RFC-3261 T2 في حقل SIP T2. هو الحد الأقصى للفاصل الزمني لإعادة الإرسال للطلبات غير الداعية واستجابات الدعوة.النطاق يتراوح بين 0 و 64 ثانية. الافتراضي هو 4 ثواني.

الخطوة 4. أدخل قيمة RFC-3261 T4 في حقل SIP T4. وهو الحد الأقصى للمدة التي تظل فيها الرسالة في الشبكة المدى هو 0 - 64 ثانية. الافتراضي هو 5 ثواني.

الخطوة 5. أدخل قيمة مهلة دعوة المعاملات RFC-3261 في حقل مؤقت SIP B. المدى هو 0 - 64 ثانية. الافتراضي هو 16 ثانية.

الخطوة 6. أدخل قيمة مهلة المعاملة غير الدعوة ل RFC-3261 في حقل مؤقت SIP F. المدى هو 0 - 64 ثانية. الافتراضي هو 16 ثانية.

الخطوة 7. أدخل RFC-3261 قم بدعوة قيمة مهلة الاستجابة النهائية لإيصال ACK في الحقل SIP Timer H. المدى هو 0 - 64 ثانية. الافتراضي هو 16 ثانية.

الخطوة 8. أدخل وقت انتظار RFC-3261 لعمليات إعادة الإرسال في الحقل SIP Timer D. المدى هو 0 - 64 ثانية. الافتراضي هو 16 ثانية.

الخطوة 9. أدخل وقت انتظار RFC-3261 لعمليات إعادة إرسال الطلب غير المدعومة في الحقل SIP Timer J. المدى هو 0 - 64 ثانية. الافتراضي هو 16 ثانية.

الخطوة 10. أدخل قيمة رأس طلب ReINVITE Expired في حقل ReINVITE Expired. المدى هو 0 - 199999999999999999999999999999999999. إذا قمت بإدخال 0، فلن يتم تضمين رأس انتهاء الصلاحية في الطلب. الافتراضي هو 30 ثانية.

الخطوة 11. أدخل الحد الأدنى لوقت انتهاء صلاحية التسجيل المسموح به من الوكيل في الحقل Reg Min Expires. إذا قام الوكيل بإرجاع قيمة أقل من هذا الإعداد، يتم إستخدام أصغر قيمتين. الافتراضي هو 1 ثانية.

الخطوة 12. أدخل الحد الأقصى لوقت انتهاء صلاحية التسجيل المسموح به من الوكيل في حقل Reg Max Expires. إذا كانت القيمة أكبر من هذا الإعداد، يتم إستخدام أكبر قيمتين. الافتراضي هو 7200 ثانية.

الخطوة 13. أدخل الفاصل الزمني لإعادة المحاولة في حقل Reg Retry Intvl. هو الفاصل الزمني للانتظار قبل أن يعيد هاتف Cisco IP التسجيل بعد الفشل أثناء التسجيل السابق. المدى هو 1 - 268435455. الافتراضي هو 30 ثانية.

الخطوة 14. أدخل الفاصل الزمني الطويل لإعادة المحاولة في حقل إعادة المحاولة الطويلة ل Reg. عند فشل التسجيل برمز إستجابة SIP الذي لا يطابق قيمة رمز حالة إستجابة إعادة المحاولة (RSC)، ينتظر هاتف IP لهذا الطول من الوقت قبل إعادة المحاولة. يجب أن تكون هذه القيمة أكبر بكثير من قيمة InVL لإعادة محاولة Reg. المدى هو 0 - 268435455. الافتراضي هو 1200 ثانية.

الخطوة 15. أدخل تأخير إعادة المحاولة العشوائي في حقل تأخير إعادة المحاولة العشوائي. تم إضافة تأخير عشوائي إلى قيمة Register Retry Intvl عند إعادة محاولة التسجيل بعد فشل. المدى هو 0 - 268435455. الافتراضي هو 0، أي يعجز هذا سمة.

الخطوة 16. أدخل حقل إعادة محاولة التأخير العشوائي الطويل في إعادة محاولة إجراء إعادة المحاولة. تمت إضافة تأخير عشوائي إلى قيمة Register Retry Long Intvl عند إعادة محاولة التسجيل بعد فشل. الافتراضي هو 0، أي يعجز هذا سمة.

الخطوة 17. أدخل القيمة القصوى للتأخير الأسي في حقل Reg Retry Intvl. يبدأ في Register Retry Intvl ويضاعف كل مرة يتم فيها إعادة المحاولة. المدى هو 0 - 268435455. الافتراضي هو 0، أي يعجز هذا سمة.

الخطوة 18. أدخل الحد الأدنى للسجل الموجود في حقل الحد الأدنى لانتهاء مدة الصلاحية الفرعي الذي يتم إرجاع قيمة انتهاء الصلاحية من الخادم الوكيل. المدى هو 0 - 268435455. الافتراضي هو 10 ثواني.

الخطوة 19. أدخل الحد الأعلى للسجل في حقل الحد الأقصى الفرعي لانتهاء مدة الصلاحية الذي يتم إرجاع قيمة انتهاء الصلاحية من الخادم الوكيل. المدى هو 0 - 268435455. الافتراضي هو 7200 ثانية.

الخطوة 20. أدخل الفاصل الزمني لإعادة المحاولة لآخر طلب اشتراك يفشل في حقل InterVL لإعادة المحاولة الفرعية. المدى هو 0 - 268435455. الافتراضي هو 10 ثواني.

الخطوة 21. انقر على إرسال كل التغييرات لحفظ الإعدادات.