الهدف

بروتوكول بدء جلسة العمل (SIP) هو بروتوكول إرسال الإشارات المستخدم لإنشاء جلسات العمل وإدارتها وإنهائها في شبكة تستند إلى IP. SIP هو آلية لإدارة المكالمات. كما يسمح بإنشاء موقع المستخدم، ويوفر تفاوض الميزات بحيث يتمكن جميع المشاركين في جلسة ما من الاتفاق على الميزات التي سيتم دعمها فيما بينهم، ويسمح بإجراء تغييرات على ميزات جلسة ما أثناء التقدم.

الهدف من هذا المستند هو عرض تكوين قيم مؤقت SIP على هواتف SPA300 و SPA500 Series IP.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA300 من هواتف بروتوكول الإنترنت (IP)

· هاتف بروتوكول الإنترنت من السلسلة SPA500

تكوين قيم مؤقت SIP

ملاحظة: في بروتوكول إرسال إشارات مجموعة هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) الفعلي من SPA300 أو SPA500 Series كبروتوكول SIP، أستخدم مفاتيح التنقل للانتقال إلى إدارة الجهاز > إعدادات التحكم في المكالمات > SIP لبروتوكول إرسال الإشارات.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تسجيل دخول المسؤول > متقدم > الصوت > SIP. يتم فتح صفحة SIP:

الخطوة 2. أدخل قيمة RFC-3261 T1 في حقل SIP T1. المدى هو 0 إلى 64 ثانية. التقصير 0.5 ثاني.

الخطوة 3. أدخل قيمة RFC-3261 T2 في حقل SIP T2. إنه الحد الأقصى للفاصل الزمني لإعادة الإرسال للطلبات غير الدعوات واستجابات الدعوة. المدى from 0 to 64 ثاني. الافتراضي هو 4 ثواني.

الخطوة 4. أدخل قيمة RFC-3261 T4 في حقل SIP T4. إنه الحد الأقصى للمدة التي تظل فيها الرسالة في الشبكة. المدى from 0 to 64 ثاني. الافتراضي هو 5 ثواني.

الخطوة 5. أدخل قيمة مهلة دعوة المعاملات الخاصة ب RFC-3261 في حقل مؤقت SIP B. المدى from 0 to 64 ثاني. الافتراضي هو 16 ثانية.

الخطوة 6. أدخل قيمة مهلة المعاملة غير الدعوات الخاصة ب RFC-3261 في حقل مؤقت SIP F. المدى from 0 to 64 ثاني. الافتراضي هو 16 ثانية.

الخطوة 7. أدخل قيمة مهلة الاستجابة النهائية ل RFC-3261 لاستلام ACK في الحقل SIP Timer H. المدى from 0 to 64 ثاني. الافتراضي هو 16 ثانية.

الخطوة 8. أدخل وقت انتظار RFC-3261 لعمليات إعادة الإرسال في حقل مؤقت SIP D. المدى from 0 to 64 ثاني. الافتراضي هو 16 ثانية.

الخطوة 9. أدخل وقت انتظار RFC-3261 لعمليات إعادة إرسال الطلبات غير الخاضعة للدعوة في حقل مؤقت SIP J. المدى from 0 to 64 ثاني. الافتراضي هو 16 ثانية.

الخطوة 10. أدخل قيمة رأس طلب ReINVITE Expires في حقل ReINVITE Expired. المدى from 0 to 1999999999999999999999999999999999 ثانية. إذا قمت بإدخال 0، فلن يتم تضمين رأس انتهاء الصلاحية في الطلب. الافتراضي هو 30 ثانية.

الخطوة 11. أدخل الحد الأدنى لوقت انتهاء صلاحية التسجيل المسموح به من الوكيل في الحقل Reg Min Expires. إذا قام الوكيل بإرجاع قيمة أقل من هذا الإعداد، يتم إستخدام أصغر قيمتين. الافتراضي هو 1 ثانية.

الخطوة 12. أدخل الحد الأقصى لوقت انتهاء صلاحية التسجيل المسموح به من الوكيل في حقل Reg Max Expires. إذا كانت القيمة أكبر من هذا الإعداد، يتم إستخدام أكبر قيمتين. الافتراضي هو 7200 ثانية.

الخطوة 13. أدخل الفاصل الزمني لإعادة المحاولة في حقل Reg Retry Intvl. هو الفاصل الزمني للانتظار قبل أن يعيد هاتف Cisco IP التسجيل بعد الفشل أثناء التسجيل السابق. المدى from 1 to 268435455 ثاني. الافتراضي هو 30 ثانية.

الخطوة 14. أدخل الفاصل الزمني الطويل لإعادة المحاولة في حقل إعادة المحاولة الطويلة ل Reg. عند فشل التسجيل برمز إستجابة SIP الذي لا يطابق قيمة رمز حالة إستجابة إعادة المحاولة (RSC)، ينتظر هاتف IP لهذا الطول من الوقت قبل إعادة المحاولة. يجب أن تكون هذه القيمة أكبر بكثير من قيمة InVL لإعادة محاولة Reg. المدى from 0 to 268435455 ثاني. الافتراضي هو 1200 ثانية.

الخطوة 15. أدخل تأخير إعادة المحاولة العشوائي في حقل تأخير إعادة المحاولة العشوائي. تتم إضافة التأخير العشوائي إلى قيمة Register RetryVL عند إعادة محاولة التسجيل بعد الفشل. المدى from 0 to 268435455 ثاني. الافتراضي هو 0، أي يعجز هذا سمة.

الخطوة 16. أدخل حقل إعادة محاولة التأخير العشوائي الطويل في إعادة محاولة إجراء إعادة المحاولة. تتم إضافة التأخير العشوائي إلى قيمة Register Retry Long Intvl عند إعادة محاولة التسجيل بعد الفشل. الافتراضي هو 0، أي يعجز هذا سمة.

الخطوة 17. أدخل القيمة القصوى للتأخير الأسي في حقل Reg Retry Intvl. يبدأ في Register Retry Intvl ويضاعف كل مرة يتم فيها إعادة المحاولة. المدى from 0 to 268435455 ثاني. الافتراضي هو 0، أي يعجز هذا سمة.

الخطوة 18. أدخل الحد الأدنى للسجل الموجود في حقل الحد الأدنى لانتهاء مدة الصلاحية الفرعي الذي ينهي القيمة المرتجعة من الخادم الوكيل. المدى from 0 to 268435455 ثاني. الافتراضي هو 10 ثواني.

الخطوة 19. أدخل الحد الأعلى للسجل في حقل الحد الأقصى الفرعي لانتهاء مدة الصلاحية الذي يتم إرجاع قيمة انتهاء الصلاحية من الخادم الوكيل. المدى from 0 to 268435455 ثاني. الافتراضي هو 7200 ثانية.

الخطوة 20. أدخل الفاصل الزمني لإعادة المحاولة الخاص بآخر طلب اشتراك يفشل في حقل InRetry InterVL. المدى from 0 to 268435455 ثاني. الافتراضي هو 10 ثواني.

الخطوة 21. انقر على إرسال كل التغييرات لحفظ الإعدادات.