الأهداف

يمكن أن يتم تكوين الصوت الخاص بهواتف IP وفقا لتفضيلات المستخدم. يمكن تغيير الجهير العميق للجهاز بين ثلاثة تنسيقات مختلفة.

يشرح هذا المستند كيفية تكوين القواعد العميقة على سلسلة هاتف SPA300 و SPA500 IP.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA300

· سلسلة SPA500

ديب باس

الخطوة 1. اضغط على زر الإعداد لفتح قائمة الإعداد.

الخطوة 2. انتقل إلى الإعدادات واضغط على تحديد.

الخطوة 3. انتقل إلى الجهير العميق واضغط تحديد.

الخطوة 4. اضغط على Edit.

الخطوة 5. إذا تطلب الأمر، اضغط على زر الخيار لتغيير التنسيق. التنسيقات الممكنة هي: قياسي و HiDef و Default.

الخطوة 6. اضغط على OK.

الخطوة 7. اضغط على حفظ.