الأهداف

يتيح تأخير بدء تشغيل الشبكة وقت انتظار قصير قبل اتصال الهاتف بالشبكة. وهذا يسمح بالوقت اللازم لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى للاتصال بالشبكة قبل أن تتمكن الهواتف من إجراء المكالمات أو قبولها.  القيمة الافتراضية لتأخير بدء تشغيل الشبكة هي 3 ثوان.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تمكين تأخر بدء تشغيل الشبكة على هواتف IP من السلسلة SPA 300 و 500.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA 300

· سلسلة SPA 500

تكوين تأخير بدء تشغيل الشبكة

الخطوة 1. اضغط على أيقونة الإعداد.

الخطوة 2. انتقل إلى الإعدادات واضغط على تحديد باستخدام المفتاح السهل.

الخطوة 3. انتقل إلى تكوين الشبكة.

الخطوة 4. انتقل لتمكين تأخير بدء تشغيل الشبكة.

ملاحظة: اضغط **# لإلغاء تأمين أو تأمين خيارات تحرير معينة على الهاتف.

الخطوة 5. اضغط على Edit (تحرير) لتغيير وقت تأخير بدء تشغيل الشبكة.

الخطوة 6. اضغط على مسح لمسح الإعداد الحالي وإدخال وقت الانتظار الجديد. اضغط < لمسح رقم واحد في كل مرة.

الخطوة 7. اضغط على موافق لحفظ التغييرات.