الأهداف

يتم إستخدام شبكات WAN للاتصال بالإنترنت. يمكن تكوين سلسلة SPA 300 و 500 إما أن يكون لها عنوان IP DHCP أو عنوان IP ثابت. يجب تغيير هذه الإعدادات بناء على كيفية تخطيطك لاستخدام هاتف IP الخاص بك. يكون خيار IP الثابت هو الأفضل إذا كنت تحتاج إلى الوصول إلى الهاتف عبر واجهة الويب بشكل متكرر ويكون خيار DHCP هو الأفضل إذا كنت تريد إستخدام أي ميزات ويب.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA 500

· سلسلة SPA 300

تمكين شبكة WAN

الخطوة 1. اضغط على أيقونة الإعداد.

الخطوة 2. انتقل إلى الإعدادات واضغط على تحديد باستخدام المفتاح السهل.

الخطوة 3. انتقل إلى "تكوين الشبكة" واضغط على "تحديد" باستخدام المفتاح السهل.

الخطوة 4. انتقل إلى نوع اتصال شبكة WAN — ملاحظة: اضغط **# لإلغاء تأمين خيارات تحرير معينة على الهاتف أو تأمينها.

الخطوة 5. اضغط على Edit (تحرير) لتغيير نوع اتصال شبكة WAN.

الخطوة 6. اضغط على الخيار للتبديل بين DHCP و IP الثابت.

· DHCP — يمثل بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف، وهذا يعني أن عنوان IP على الهاتف لن يكون بالضرورة هو نفسه في كل مرة.

· عنوان IP ثابت — عنوان IP ثابت يعني أن هاتف IP سيكون له نفس عنوان IP في كل مرة.

الخطوة 7. اضغط على موافق لحفظ التغييرات.