الهدف

تعتبر رؤية جميع المعلومات الهامة التي تم تكوينها في هاتف بروتوكول الإنترنت (IP) أمرا أساسيا لأي مستخدم. تظهر هذه المقالة اين يمكن ايجاد كل هذه المعلومات وما هي بالضبط نوع المعلومات التي يمكن ايجادها هناك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA300

· سلسلة SPA500

معلومات

باستخدام واجهة المستخدم الرسومية لهاتف IP، حدد علامة التبويب معلومات. يفتح نافذة المعلومات.

معلومات النظام

· نوع الاتصال — يعرض نوع الاتصال المكون الحالي.

· اسم المضيف — يعرض اسم المضيف لهاتف IP.

· NetMask الحالي — يعرض قناع الشبكة المكون حاليا.

· DNS الأساسي — يعرض DNS الأساسي المكون حاليا.

· DNS الثانوي — يعرض DNS الثانوي الذي تم تكوينه حاليا.

· عنوان IP الحالي — يعرض عنوان IP الحالي الذي تم تكوينه.

· المجال — يعرض المجال المكون الحالي.

· البوابة الحالية — يعرض البوابة الحالية التي تم تكوينها.

تكوين الشبكة

· خادم TFTP — يعرض خادم TFTP الحالي الذي تم تكوينه.

· عنوان URL للأدلة — يعرض موقع URL للأدلة.

· عنوان URL للرسائل — يعرض موقع URL للرسائل.

· عنوان URL للخدمات — يعرض موقع URL للخدمات.

· عنوان URL للمصادقة — يعرض موقع URL للمصادقة.

· عنوان DHCP الذي تم إصداره — يعرض ما إذا كان قد تم إصدار عنوان DHCP إما ب "نعم" أو "لا".

· خادم TFTP الأخير — يعرض عنوان IP الأخير لخادم TFTP.

· مدير المكالمات — يعرض عنوان IP الحالي لإدارة المكالمات.

· مسح التكوين — يعرض ما إذا كان سيتم مسح التكوين باستخدام نعم أو لا.

محفوظات إعادة التشغيل

· سبب إعادة التشغيل # — يعرض سبب إعادة التشغيل، ويسرد أحدث أسباب إعادة التشغيل بالرقم 1.

معلومات المنتج

· اسم المنتج — يعرض اسم المنتج.

· إصدار البرنامج — يعرض إصدار البرنامج الحالي الذي يتم إستخدامه.

· عنوان MAC — يعرض عنوان MAC الحالي للجهاز.

· التراخيص — إظهار ما إذا كان قد تم تثبيت أي تراخيص.

· الرقم التسلسلي — يعرض الرقم التسلسلي للجهاز.

· إصدار الجهاز — يعرض إصدار الجهاز الحالي.

· شهادة العميل — تظهر ما إذا كانت شهادة العميل مثبتة أم لا.

·بروتوكول التحكم في المكالمات — يعرض بروتوكول التحكم في المكالمات الحالي الذي يتم إستخدامه.

حالة الهاتف

· الوقت الحالي — يعرض الوقت الحالي.

· الوقت المنقضي — يعرض إجمالي الوقت المنقضي منذ بدء التشغيل.

· Broadcast PKTS Sent — يعرض عدد حزم البث التي تم إرسالها.

· وحدات بايت البث المرسلة — يعرض عدد وحدات بايت البث التي تم إرسالها.

· Broadcast Pkts Recv — يعرض عدد حزم البث التي تم تلقيها.

· Broadcast Byte Recv — يعرض عدد وحدات بايت البث التي تم تلقيها.

· Broadcast PKTS الذي تم إسقاطه — يعرض عدد حزم البث التي تم إسقاطها.

· وحدات بايت البث التي تم إسقاطها — يعرض عدد وحدات بايت البث التي تم إسقاطها.

· حزم RTP المرسلة — يعرض عدد حزم RTP (بروتوكول نقل الوقت الفعلي) التي تم إرسالها.

· وحدات بايت RTP المرسلة — يعرض عدد وحدات بايت RTP التي تم إرسالها.

· إستقبال حزم RTP — يعرض عدد حزم RTP التي تم تلقيها.

· RTP Bytes Recv — يعرض عدد وحدات بايت RTP التي تم تلقيها.

· معرف شبكة VLAN التشغيلية — يعرض معرف شبكة VLAN التشغيلية الحالية التي تم تكوينها.

· منفذ SW — يعرض حالة منفذ المحول المتصل.

· منفذ PC — يعرض حالة منفذ PC.

حالة رقم الاتصال

· يعرض المعلومات التالية لكل سطر # حالة الاتصال #، بدءا بحالة السطر 1 المكالمة 1 وانتهاء بحالة السطر 4 المكالمة 2 - حالة الاتصال، الدرجة، جهاز الترميز، أداة فك الترميز، النوع، اسم النظير، هاتف النظير، المدة، الحزم المرسلة، إستقبال الحزم، وحدات البايت المرسلة، إستقبال وحدات البايت، زمن وصول فك الترميز، الرجفان، تأخير الذهاب والعودة، تأخير النظام النهائي، الحزم المفقودة، معدل الخسارة، معدل التجاهل، مدة الاندفاع، مدة الفراغ، العامل R، الاستماع إلى MOS، المحادثة MOS.