الهدف

بشكل افتراضي، يتم تعيين عنوان IP لهاتف IP الخاص به من خلال DHCP. يختار الجهاز الذي يدير الهاتف عنوان IP الذي سيستخدمه هاتف IP. قد يكون لهاتف IP نفسه عنوان IP مختلف في كل مرة يتصل فيها بالشبكة. in order for IP هاتف أن يتلقى ال نفسه عنوان كل مرة يربط هو إلى الشبكة، DHCP يستطيع كنت معأق و ip هاتف يستطيع كنت عينت يدويا عنوان ساكن إستاتيكي. مع عنوان IP واحد، يكون التكوين أسهل لأنه يوفر عنوان IP واحد معروف للوصول إليه، بينما يزيد عنوان IP الديناميكي من صعوبة تحديد موقع تكوين الهاتف والحصول على الوصول إليه. يشرح هذا المقال كيفية تخصيص عنوان IP ساكن إستاتيكي على هاتف SPA300/SPA500 Series IP.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA300 من هواتف بروتوكول الإنترنت (IP)

· هاتف بروتوكول الإنترنت من السلسلة SPA500

إصدار البرامج

· الإصدار 7.5.3

تعيين عنوان IP

الخطوة 1. اضغط على زر الإعداد واختر الشبكة.

الخطوة 2. أختر نوع اتصال شبكة WAN واضغط على تحرير.

الخطوة 3. اضغط على الخيار لتبديل الخيارات حتى يظهر IP ثابت.

الخطوة 4. اضغط على موافق لقبول الإعدادات.

الخطوة 5. أخترت غير DHCP عنوان واضغط تحرير أن يدخل يدويا العنوان يستعمل الهاتف عندما هو يربط إلى الشبكة.

الخطوة 6. أستخدم الزر DelChr لحذف الرقم السابق أو زر مسح لمسح عنوان IP. أستخدم مفاتيح الرقم ومفتاح النجمة للفترة لإدخال عنوان IP.

ملاحظة: يجب أن يكون عنوان IP في الشبكة الفرعية نفسها التي تم تكوينها على الجهاز الذي يدير هواتف IP.

الخطوة 7. اضغط على موافق لقبول عنوان IP الجديد.

الخطوة 8. اضغط على حفظ لحفظ الإعدادات أو اضغط على إلغاء الأمر لتجاهل الإعدادات. لا يدخل عنوان IP الثابت حيز التنفيذ حتى يتم إعادة تمهيد هاتف IP.

الخطوة 9. أختر إعادة التشغيل واضغط على تحديد لإعادة تشغيل الهاتف.

الخطوة 10. اضغط على موافق لتأكيد إعادة التشغيل. يستخدم هاتف IP عنوان IP الثابت للاتصال بالشبكة.

تحذير: لا يمكن إستخدام الهاتف عندما تكون عملية إعادة التشغيل قيد التقدم.