الأهداف

يمكن الوصول إلى هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) من السلسلة SPA300/SPA500 Series من خلال واجهة ويب. تعرض واجهة الويب المكالمات التي تم الرد عليها ووضعها والفائتة بالإضافة إلى معلومات الجهاز والإحصائيات الخاصة بذلك الهاتف. بشكل افتراضي، يتم تمكين واجهة الويب على كل هاتف.

يشرح هذا المستند كيفية تمكين واجهة الويب على هاتف SPA300/SPA500 Series IP أو تعطيلها.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA300 من هواتف بروتوكول الإنترنت (IP)

· هاتف بروتوكول الإنترنت من السلسلة SPA500

الإجراء بالتفصيل

تمكين واجهة الويب أو تعطيلها

الخطوة 1. اضغط على زر الإعداد على هاتف IP لعرض قائمة الإعداد.

الخطوة 2. حدد الإعدادات واضغط تحديد لإظهار قائمة الإعدادات.

الخطوة 3. حدد تكوين الأمان واضغط على تحديد لإظهار القائمة تكوين الأمان.

الخطوة 4. إذا كان هناك قفل مقفل في أعلى الشاشة، اضغط على Star، Star، Pound في لوحة المفاتيح لإلغاء تأمين الإعدادات حتى يمكن تحريرها.

الخطوة 5. حدد Web Access Enabled واضغط على Edit لتغيير ما إذا كانت واجهة الويب ممكنة أو معطلة.

الخطوة 6. اضغط على Y/N لتبديل ما إذا كان الوصول إلى الويب ممكنا أو معطلا.

الخطوة 7. اضغط على موافق لقبول الإعدادات.

الخطوة 7. اضغط على حفظ لحفظ الإعدادات ووضعها في حيز التنفيذ الفوري.