الهدف

عند أستكشاف أخطاء الجهاز وإصلاحها، يساعدك معرفة التغييرات التي تم تطبيقها سابقا على الجهاز. تسمح محفوظات إعادة التشغيل للمستخدم بمشاهدة أي تغييرات تم إجراؤها على الجهاز، بما في ذلك عمليات إعادة التمهيد وتحريرات شبكة VLAN، وما إلى ذلك.

يوضح هذا المستند كيفية عرض محفوظات إعادة التشغيل لهواتف IP من السلسلة SPA300 و SPA 500 باستخدام واجهة المفتاح السهل.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA300 IP Phones

· سلسلة SPA500 من هواتف بروتوكول الإنترنت IP

عرض محفوظات إعادة التشغيل

الخطوة 1. اضغط على المفتاح السهل "إعداد".

الخطوة 2. اضغط المفتاح السهل الذي يتوافق مع الإعدادات (3).

الخطوة 3. اضغط المفتاح 9 (9) السهل للتنقل إلى محفوظات إعادة التشغيل.

الخطوة 4. تبدو الشاشة النهائية شبيهة بهذا، حيث تعرض محفوظات إعادة التشغيل: