الأهداف

تخبرك رسائل الحالة على هواتف SPA300 و SPA500 Series IP بالأخطاء والملفات المختلفة، وما إلى ذلك التي تم إختبارها بواسطة الهاتف. تتيح لك إحصائيات الشبكة الاطلاع على الوقت والوقت المنقضي (المدة التي قضاها الجهاز قيد التشغيل) ومعدلات RCU و XMT. تسمح شاشة إصدار البرنامج للمستخدم بالتحقق من أن الجهاز محدث بشكل صحيح. وهو يسمح أيضا للمستخدم بالتحقق من الجهاز (SPA303، SPA509، وما إلى ذلك). يظهر "محفوظات إحصائيات المكالمات" للمستخدم ما تم الرد عليه وما تم فقده وما الذي تم إرساله إلى البريد الصوتي وما إلى ذلك. كل هذه الأمور مهمة للمستخدمين بحيث يمكن للمستخدم تحسين العمل عن طريق تتبع إستخدام الجهاز.

يوضح هذا المستند كيفية عرض معلومات الهاتف على هواتف IP من السلسلة SPA300 و SPA 500 باستخدام واجهة المفتاح السهل.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA300 IP Phones

· سلسلة SPA500 من هواتف بروتوكول الإنترنت IP

عرض محفوظات إعادة التشغيل

الخطوة 1. اضغط على المفتاح السهل "إعداد".

الخطوة 2. اضغط المفتاح السهل الذي يتوافق مع الإعدادات (3).

الخطوة 3. اضغط المفتاح 5 (5) السهل للتنقل إلى الحالة.

الخطوة 4. اضغط المفتاح السهل للتنقل إلى صفحات الحالة المطلوبة.

(ملاحظة: تظهر الصور ذات مفتاح الرقم لين نتيجة دفع المفتاح)

· 1 (1) - رسائل الحالة

· 2 (2) - إحصائيات الشبكة

· 3 (3) - إصدار البرامج

· 4 (4) - محفوظات إحصائيات المكالمات