الهدف

يمكن ضبط تباين الشاشة لمساعدة المستخدمين على رؤية الواجهة بشكل أكثر وضوحا.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تغيير تباين شاشة LCD على هواتف IP من السلسلة SPA500 و SPA300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA300

· سلسلة SPA500

إصدار البرامج

· الإصدار 7.5.3

تباين شاشة LCD

الخطوة 1. اضغط على زر الإعداد واختر تباين شاشة LCD.

الخطوة 2. أستخدم زري التنقل الأيمن والأيسر لضبط تباين شاشة LCD إلى مستوى مثالي.

الخطوة 3. اضغط على حفظ لحفظ الإعدادات أو اضغط على إلغاء الأمر لتجاهل الإعدادات.